الأهداف

عند تكوين هاتف وتعارض بعض الإعدادات أو تعقدها بشكل كبير، يمكن إعادة تعيين الهاتف إلى إعداداته الأصلية.

يشرح هذا المستند كيفية إعادة ضبط SPA504G على إعدادات المصنع الافتراضية.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA500

· سلسلة SPA300

إعادة ضبط المصنع

الخطوة 1. اضغط على زر الإعداد لفتح قائمة الإعداد.

الخطوة 2. اضغط على 7 أو انتقل إلى إعادة ضبط المصنع.

الخطوة 3. اضغط على موافق لتنشيط إعادة ضبط المصنع وانتظر الهاتف لإنهاء إعادة الضبط.