الهدف

شاشة التوقف هي وضع توفير الطاقة الذي يحافظ على العمر الافتراضي لشاشة الهاتف بعد أن يكون الهاتف غير نشط لفترة معينة من الوقت. يمكن تخصيص شاشة التوقف باستخدام صورة خلفية تم إختيارها من قبل المستخدم يمكن تحميلها عبر واجهة الويب.

الهدف من هذا المستند هو شرح كيفية تكوين إعدادات شاشة التوقف على هواتف IP من السلسلة SPA500 و SPA300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA500

· سلسلة SPA300

إصدار البرامج

· الإصدار 7.5.3

تكوين إعدادات شاشة التوقف

الخطوة 1. اضغط على زر الإعداد على هاتف IP واختر وضع شاشة التوقف.

الخطوة 2. أستخدم أزرار التصفح لاختيار تمكين شاشة التوقف واضغط تحرير.

الخطوة 3. أستخدم الزر Y/N لتمكين شاشة التوقف أو تعطيلها. إذا قمت بتعطيل شاشة التوقف، فقم بالتخطي إلى الخطوة 11.

الخطوة 4. اضغط على OK.

الخطوة 5. أستخدم أزرار التنقل لاختيار وقت الانتظار الخاص بشاشة التوقف واضغط تحرير.

الخطوة 6. أستخدم أزرار DelChar أو Clear لمسح وقت انتظار حافظة الشاشة. أستخدم مفاتيح الأرقام لإدخال الوقت، بالثواني، قبل أن يقوم الهاتف بتمكين حافظة الشاشة.

الخطوة 7. اضغط على OK.

الخطوة 8. أستخدم أزرار التصفح لاختيار أيقونة شاشة التوقف واضغط تحرير.

الخطوة 9. اضغط على خيار للانزلاق في أيقونات شاشة التوقف المتاحة. ستكون هذه هي الأيقونة أو الصورة التي تظهر عندما يدخل الهاتف إلى وضع شاشة التوقف.

· صورة الخلفية — يعرض صورة الخلفية المسبقة الإعداد كشاشة توقف.

· وقت المحطة — يعرض وقت المحطة في مركز الشاشة كشاشة توقف.

· القفل — يعرض قفلا متحركا كشاشة توقف.

· الهاتف — يعرض الهاتف المتحرك كشاشة التوقف.

· التاريخ والوقت — يعرض وقت المحطة وتاريخها في منتصف الشاشة كحافظة الشاشة.

الخطوة 10. اضغط على OK.

الخطوة 11. اضغط على حفظ لحفظ الإعدادات، أو اضغط على إلغاء الأمر لتجاهل الإعدادات.