الهدف

الهدف من هذا المستند هو توفير خطوات (CLI) وشرحها لتمكين خادم SNTP من مزامنة إعدادات الوقت لمحول ما.

المقدمة

يقوم البروتوكول البسيط لوقت الشبكة (SNTP) بمزامنة وقت النظام لجهاز الشبكة باستخدام خادم SNTP من إختيارك. يستخدم خادم SNTP ساعة الوقت العالمية (UTC). هذا هو الوقت القياسي المنسق الذي ينظم العالم من خلاله ساعاته ووقته. يكون إستخدام SNTP مفيدا في أنشطة الإدارة لأنه يضمن أنه عند تسجيل الأحداث، فإنها تستخدم مصدر واحد للأختام الزمنية. تثبت مجموعة أحداث الشبكة المتزامنة وجود نافذة دقيقة في تسلسل الأحداث.

يجب أن تكون متصلا بخادم SNTP لاستخدام هذه الخدمة. إذا قمت بتمكين مصدر وقت إنترنت مختلف يكون كافيا لاحتياجاتك، فلن تحتاج إلى تنفيذ هذه الخطوات. بغض النظر عن مصدر الوقت الذي تستخدمه، فمن المفيد أن يستخدم كل عميل نفس مصدر وقت الإنترنت للمصادقة من أجل العمل. إذا لم يتمكن العملاء من تسجيل الدخول، فإن إعدادات الوقت ستكون خطوة جيدة أولا لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

الهدف من هذا المستند هو توفير خطوات (CLI) وشرحها لتمكين خادم SNTP من مزامنة إعدادات الوقت لمحول ما. لتكوين هذه الإعدادات من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول، انقر هنا.

ملاحظة: تم التقاط الصور الموضحة أدناه من محولات متنوعة، لذلك سيختلف اسم الجهاز ومن المرجح ألا يتطابق مع اسم المحول. يجب أن تكون الأوامر التي تلي رمز علامة التجزئة هي نفسها للتكوين على المحول لديك.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.05 - SX300 و SX500

- 2.2.8.04 - SX350، SG350X، SX550X

تكوين وضع SNTP على محول ما

تمكين البث الأحادي SSH و SNTP

الخطوة 1. لا يتم تمكين Secure Shell (SSH) و telnet بشكل افتراضي. للاتصال ب CLI الخاص بالمحول لديك باستخدام SSH، يجب تمكين خدمة SSH. انقر هنا للحصول على التعليمات.

الخطوة 2. انقر هنا للحصول على تعليمات حول الوصول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) لمحول Cisco Small Business باستخدام SSH أو Telnet.

الخطوة 3. ينفذ ال CLI من المفتاح. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا كنت قد قمت بتخصيص بيانات الاعتماد الخاصة بك، فأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور بدلا من ذلك.

ملاحظة: قد تختلف الأوامر أو الخيارات بناء على طراز الجهاز. في هذا مثال، استعملت PuTTY أن ينفذ ال CLI من المفتاح من خلال الوحدة طرفية للتحكم. للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية الوصول إلى PuTTY باستخدام اتصال وحدة تحكم، انقر هنا.

الخطوة 4. قم بالتبديل إلى وضع "التكوين العام" من خلال إدخال الأمر التالي في واجهة سطر الأوامر (CLI):

SG350X#configure terminal

الخطوة 5. بشكل افتراضي، يتم تعطيل بث SNTP الأحادي. Unicast هو اتصال بين مرسل واحد ومتلقي واحد. يمكن تمكين البث الأحادي ل SNTP من خلال إدخال الأمر التالي:

SG350X(config)#sntp unicast client enable

تكوين وضع SNTP

الخطوة 1. قم بتمكين عملاء بث SNTP باستخدام الأمر التالي:

SG350X(config)#sntp broadcast client enable [كلا | IPv4 | IPv6]

الخيارات هي:

- كلا — يحدد هذا تمكين عملاء بث SNTP والإصدار 4 من بروتوكول الإنترنت (IPv4) و IPv6.

- IPv4 — هذا يحدد تمكين عملاء بث IPv4 SNTP.

- IPv6 — هذا يحدد تمكين عملاء بث IPv6 SNTP.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إدخال كلا تمكين عميل بث SNTP.

الخطوة 2. قم بالتبديل إلى وضع EXEC ذي الامتيازات من خلال إدخال الأمر التالي:

SG350X(config)#exit

الخطوة 3. أدخل الأمر التالي في وضع EXEC ذي الامتيازات لحفظ التكوين.

SG350X#copy running-config startup-config

الخطوة 4. اضغط على Y لحفظ الإعدادات في تكوين بدء التشغيل للمحول.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات SNTP بنجاح على المحول لديك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

تعيين إعدادات SNTP لعرض الوقت المحلي

تم تعيين الساعة الآن على UTC. إذا كانت لديك مواقع عبر مناطق زمنية مختلفة، فإن التوقيت العالمي المنسق (UTC) يضمن التناسق في الوقت المناسب مع جميع الأجهزة ولكنه لا يعرض وقتك المحلي. اتبع هذه التعليمات لتغيير وقت العرض الخاص بك إلى المنطقة الزمنية المحلية.

الخطوة 1. أدخل الأمر التالي لإدخال وضع "التكوين العام".

SG350X#configure terminal

الخطوة 2. أدخل للمنطقة الزمنية الخاصة بك وعدد الساعات التي تختلف عن الوقت المحلي الخاص بك مقارنة بالتوقيت العالمي المنسق (UTC). في هذا المثال، تم تعيين المنطقة الزمنية إلى التوقيت المركزي، وهو 6 ساعات خلف التوقيت العالمي المتفق عليه.

SG350X(config)#clock timezone CDT -6

الخطوة 3. (إختياري) إذا كانت المنطقة الزمنية الخاصة بك تتبع التوقيت الصيفي، فيمكنك تكوين هذا من خلال إدخال الأمر التالي.

SG350X(config)#clock Summer-time Web Recurring USA

الخطوة 4. قم بالتبديل إلى وضع EXEC ذي الامتيازات من خلال تنفيذ الأمر التالي:

SG350X(config)#exit

الخطوة 5. أدخل الأمر التالي في وضع EXEC ذي الامتيازات لحفظ التكوين.

SG350X#copy running-config startup-config

الخطوة 6. اضغط على Y لحفظ الإعدادات في تكوين بدء التشغيل للمحول.

التحقق من إعدادات SNTP

الخطوة 1. أدخل الأمر التالي للتحقق من تكوينات SNTP:

SG350X#show sntp تشكيل

الخطوة 2. دققت أن البث زبون مكنت.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تمكين بث SNTP لعملاء IPv4 و IPv6 نتيجة للخطوات الواردة أعلاه.

الخطوة 3. أدخل الأمر التالي للتحقق من إعدادات المنطقة الزمنية. سيؤدي ذلك إلى عرض التكوينات الجاري تشغيلها.

SG350X#show شوط

الخطوة 4. تحقق من تمكين إعدادات المنطقة الزمنية.

تم تمكين وضع SNTP بنجاح على المحول لديك.