ملخص

تفشل خدمة DHCP عند تطبيق تسجيل الدخول إلى قائمة التحكم في الوصول (ACL) على واجهة شبكة VLAN. هذا إما خادم أو ترحيل DHCP.

التاريخ المحدد

16 مارس، 2017 م

تاريخ الحل

غير متوفر

المنتجات المتأثرة

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

SG500

1.4.7.06

وصف المشكلة

يتوقف ترحيل DHCP عن العمل على SG500 عند تكوين تسجيل قائمة التحكم في الوصول. فيما يلي مثال تكوين قائمة التحكم في الوصول (ACL):

مثال ACL الموسع ل ip access-list

السماح ip بأي إدخال لسجل ACE-Priority 2000

!

يفشل الترحيل عند تطبيق قائمة التحكم في الوصول (ACL) على واجهة.

!

interface vlan 3

عنوان IP 10.10.30.2 255.255.255.192

تمكين ترحيل ip dhcp

مثال ACL لإدخال قائمة التحكم في الوصول (Service-ACL)

الحل

إزالة إدخال السجل من عبارة السماح لقائمة التحكم في الوصول (ACL):