الهدف

توفر محولات Cisco وظائف الطبقة لتلبية إحتياجات الاتصال من الطبقة 2. يمكن تكوين المحول باستخدام التكوين الأولي، كما يمكن للمستخدم المتقدم التكوين من خلال الانتقال إلى الصفحة المطلوبة في المحول باستخدام الأداة المساعدة لتكوين الويب. الهدف من هذا المستند هو شرح الإعداد الأولي لهذه المحولات.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

التثبيت الأولي

الخطوة 1. يتم تشغيل المحول تلقائيا عند توصيل سلك طاقة نشط. يقبل المحول الفولتية التي تتراوح من 100 فولت إلى 240 فولت.

الخطوة 2. قم بتوصيل كبل RJ-45 (Ethernet) بأحد المنافذ المتوفرة في المحول. قم بتوصيل الطرف الآخر بالكمبيوتر أو بأي جهاز آخر يتم الوصول إلى المحول من خلاله.

الوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

الخطوة 1. شكلت pc ك مع عنوان ساكن إستاتيكي في ال نفسه subnet بما أن العنوان الافتراضي من المفتاح، أي يكون 192.168.1.254.

ملاحظة: عندما يستخدم المحول عنوان IP الافتراضي للمصنع 192.168.1.254، يومض مؤشر LED الخاص بالنظام الخاص به باللون الأخضر باستمرار. وإلا، فإن مؤشر LED الخاص بالنظام يظل صديقا للبيئة.

الخطوة 2. افتح مستعرض ويب وأدخل عنوان IP للمحول في شريط العناوين، ثم اضغط على Enter من لوحة المفاتيح. يتم فتح صفحة تسجيل الدخول:

الخطوة 3. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول. التقصير username وكلمة cisco و cisco.

الخطوة 4. (إختياري) أختر اللغة المطلوبة من القائمة المنسدلة اللغة.

الخطوة 5. انقر على تسجيل الدخول لتسجيل الدخول إلى الجهاز.

غيرت العنوان من المفتاح

الطريقة 1: تعيين إعدادات TCP/IP بشكل ثابت

الخطوة 1. في منطقة "الإعداد الأولي"، انقر فوق تغيير عنوان IP للجهاز. يتم فتح صفحة واجهة IPv4:

الخطوة 2. أختر رقم VLAN من القائمة المنسدلة إدارة شبكة VLAN. الإدارة VLAN أيضا يعرف بما أن ال VLAN أهلي طبيعي. إنه الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) المحددة التي توفر الوصول إلى محولات Sx500 لأغراض الإدارة. يمكن إستخدام المقالة التي بعنوان إنشاء شبكات VLAN على محولات Cisco المدارة كمرجع لإنشاء شبكة VLAN.

الخطوة 3. طقطقت ال ساكن إستاتيكي زر في العنوان نوع مجال أن يعين يدويا عنوان.

الخطوة 4. أدخل عنوان IP المطلوب للمحول في حقل عنوان IPv4. عنوان IP الافتراضي للجهاز هو 192.168.1.254.

الخطوة 5. أختر زر الاختيار المرغوب في حقل القناع.

· قناع الشبكة — أدخل قناع الشبكة الخاص بعنوان IPv4 في الخطوة 4. قناع الشبكة الفرعية الافتراضي هو 255.255.255.0.

· طول البادئة — أدخل طول البادئة لعنوان IPv4 في الخطوة 4. القيم المستخدمة هي من 8 إلى 30.

الخطوة 6. (إختياري) انقر فوق المستخدم المعرف لإدخال عنوان IP الخاص بالبوابة الافتراضية في حقل العبارة الافتراضية الإدارية. تكون العبارة الافتراضية عادة عبارة عن موجه أو محول من الطبقة 3 له حق الوصول إلى الشبكات الأخرى. يتم تكوين البوابة الافتراضية لتوفير المضيف المتصل بمحول SX500 البوابة للوصول إلى الشبكات الأخرى.

الخطوة 7. انقر على تطبيق لحفظ الإعدادات.

الطريقة 2: تعيين إعدادات TCP/IP ديناميكيا

الخطوة 1. في منطقة "الإعداد الأولي"، انقر فوق تغيير عنوان IP للجهاز. يتم فتح صفحة واجهة IPv4:

الخطوة 2. أختر رقم VLAN من القائمة المنسدلة إدارة شبكة VLAN. الإدارة VLAN أيضا يعرف بما أن ال VLAN أهلي طبيعي. إنه الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) المحددة التي توفر الوصول إلى محولات Sx500 لأغراض الإدارة. يمكن إستخدام المقالة التي بعنوان إنشاء شبكات VLAN على محولات Cisco المدارة كمرجع لإنشاء شبكة VLAN.

الخطوة 3. انقر فوق زر الراديو الديناميكي في حقل نوع العنوان لتعيين عنوان IP بشكل ديناميكي.

الخطوة 4. (إختياري) لتجديد عنوان IP المعين ديناميكيا، حدد خانة الاختيار enable في حقل تجديد عنوان IP الآن.

ملاحظة: يتم تمكين التكوين التلقائي عبر حقل DHCP بشكل افتراضي. يوفر التكوين التلقائي ل DHCP عنوان IP للمضيف المتصل. للحصول على مزيد من المعلومات حول التكوين التلقائي ل DHCP، ارجع إلى إعداد التكوين التلقائي ل DHCP المقالة على المحولات طراز SX500 Series Stackable Switches.

الخطوة 5. انقر على تطبيق لحفظ الإعدادات. يقوم المحول تلقائيا بتعيين جميع إعدادات TCP/IP مثل عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية والبوابة الافتراضية التي تم إستردادها من خادم DHCP.