الهدف

يشرح هذا المقال كيفية إنشاء مجموعة تتواصل من خلال البث المتعدد، ولكنه يحدد أعضاء المجموعة الخاصة بها عبر عناوين IP الخاصة بهم. تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست شبكة VLAN، ولكنها تستخدم واحدة. توضح هذه المقالة حول تصفية مجموعة بث IP المتعدد وإضافتها وحذفها.

ملاحظة: ارجع إلى تكوين المقالة لخصائص البث المتعدد على المحولات SX500 Series Stackable Switches لتكوين خصائص البث المتعدد الأساسية.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

· الإصدار v1.3.0.62

تكوين النظام

تصفية مجموعات بث IP المتعدد

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر البث المتعدد > عنوان مجموعة البث المتعدد ل IP. يتم فتح صفحة عنوان مجموعة البث المتعدد ل IP:

الخطوة 2. تحقق من خانة الاختيار للتصفية المطلوبة في حقل التصفية.

· معرف شبكة VLAN يساوي — أدخل معرف شبكة VLAN الخاص بالمجموعة التي سيتم عرضها. رقم المعرف بين 1 و 4094.

· إصدار IP يساوي —أختر إصدار البروتوكول الذي تستخدمه مجموعة البث المتعدد ل IP؛ إما IPv4 أو IPv6.

· عنوان مجموعة بث IP المتعدد يساوي — أدخل عنوان IP الخاص بمجموعة البث المتعدد التي سيتم عرضها. يجب أن تتراوح قيمة المجموعة الأولى من الأرقام بين 224 و 239.

· عنوان IP للمصدر يساوي — أدخل عنوان IP للجهاز الذي يرسل الإشارات. إذا تم تعيين وضع إعادة التوجيه للمجموعة على (*،G)، فقم بوضع علامة نجمية (*) كوجهة.

الخطوة 6. انقر على انتقال. ستظهر أي مجموعات IP للبث المتعدد ذات مواصفات المطابقة أدناه.

إضافة مجموعة IP للبث المتعدد

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر البث المتعدد > عنوان مجموعة البث المتعدد ل IP. يتم فتح صفحة عنوان مجموعة البث المتعدد ل IP:

الخطوة 2. طقطقة يضيف أن يضيف ساكن إستاتيكي ip multicast مجموعة عنوان. تظهر نافذة إضافة عنوان مجموعة البث المتعدد ل IP.

الخطوة 3. دخلت ل ال VLAN id مجال، ال VLAN id من المجموعة أنت تريد أن يخلق. يجب أن يكون رقم المعرف بين 1 و 4094.

الخطوة 4. بالنسبة لحقل إصدار IP، انقر فوق إما الإصدار 4 أو الإصدار 6 كبروتوكول الشبكة المطلوب.

الخطوة 5. في حقل عنوان مجموعة البث المتعدد ل IP، أدخل عنوان IP الخاص بمجموعة البث المتعدد التي سيتم عرضها. يجب أن تتراوح قيمة المجموعة الأولى من الأرقام بين 224 و 239.

الخطوة 6. (إختياري) حدد خانة الاختيار تضمين في الحقل الخاص بالمصدر إذا كانت الإرسال المتعدد في المجموعة تحتوي على مصدر محدد.

الوقت: إذا لم تقم بالتحقق من التضمين في الخطوة 6، فقم بالتخطي إلى الخطوة 8.

الخطوة 7. دخلت في ال ip مصدر عنوان مجال، المصدر عنوان أن يكون تضمنت في ال multicast مجموعة.

الخطوة 8. طقطقة يطبق. يؤدي هذا إلى إضافة مجموعة IP للبث المتعدد وتحديثه إلى الجهاز.

مواصفات مجموعة بث IP المتعدد

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر البث المتعدد > عنوان مجموعة البث المتعدد ل IP. يتم فتح صفحة عنوان مجموعة البث المتعدد ل IP:

الخطوة 2. لتكوين عنوان مجموعة IP وعرضه، تحقق من عنوان ثم انقر فوق تفاصيل. يظهر نافذة إعدادات واجهة البث المتعدد ل IP.

الخطوة 3. من الحقل المنسدل نوع الواجهة، أختر إما منفذ أو مجموعة تجميع إرتباطات لعرض المنافذ أو مجموعات تجميع الارتباطات (LAG). التقصير خيار ميناء. بعد أن تختار خيارا، انقر انتقال.

الخطوة 4: لكل واجهة، أختر أحد الخيارات:

· ساكن إستاتيكي — يربط الواجهة بمجموعة البث المتعدد كعضو ثابت.

· ممنوع — يشير إلى أن هذا المنفذ ممنوع من الانضمام إلى المجموعة عبر شبكة VLAN هذه

· none — يشير إلى أن المنفذ ليس حاليا عضوا في البث المتعدد على شبكة VLAN هذه. هذا هو الإعداد الافتراضي حتى يتم إختيار ثابت أو ممنوع.

الخطوة 5. طقطقة يطبق. يؤدي هذا إلى تحديث التكوين.

حذف مجموعة بث IP المتعدد

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر البث المتعدد > عنوان مجموعة البث المتعدد ل IP. يتم فتح صفحة عنوان مجموعة البث المتعدد ل IP:

الخطوة 2. لحذف عنوان من مجموعة البث المتعدد، تحقق من عنوان ثم انقر فوق حذف.