الهدف

يتم إستخدام "إدارة البيانات الحساسة الآمنة (SSD)" لإدارة البيانات الحساسة مثل كلمات المرور والمفاتيح بشكل آمن على المحول. يجب تأمين هذه المعلومات عند إرسالها من جهاز إلى جهاز آخر. يحدد مستوى الوصول للمستخدم كيفية عرض البيانات الحساسة، إما كنص عادي أو بيانات مشفرة. تعد خصائص SSD مجموعة من المعلمات بالاقتران مع قواعد SSD التي تتحكم في الإعدادات مثل كيفية تشفير البيانات الحساسة وقوة الأمان في ملفات التكوين وكيفية عرض البيانات الحساسة داخل الجلسة الحالية.

الهدف من هذا المستند هو المساعدة في تكوين خصائص البيانات الحساسة الآمنة (SSD) على المحولات طراز SX500 Series القابلة للتجميع.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

خصائص محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD)

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر يتم فتح صفحة الأمان > إدارة البيانات الحساسة الآمنة > الخصائص.الخصائص:

ملاحظة: يعرض حقل نوع عبارة المرور المحلية الحالية نوع عبارة المرور المحلية التي تم تعيينها في البداية.

الخطوة 2. في حقل التحكم في عبارة مرور ملف التكوين، انقر فوق زر الراديو الخاص بالنوع المرغوب من عنصر تحكم عبارة المرور. يوفر عنصر التحكم في عبارة مرور الملفات حماية إضافية لعبارة المرور المعرفة من قبل المستخدم والبيانات المشفرة باستخدام عبارة المرور المعرفة من قبل المستخدم.

· غير مقيد — يتم تضمين عبارة المرور المعرفة من قبل المستخدم في ملف التكوين الذي يتم إرساله من جهاز إلى آخر.

· مقيد — عبارة المرور المعرفة من قبل المستخدم غير مضمنة في ملف التكوين.

الخطوة 3. (إختياري) لتمكين التحكم في تكامل الملف، حدد خانة الاختيار enable في حقل التحكم في تكامل ملف التكوين. يحمي هذا خيار التشكيل مبرد من تعديل.

الخطوة 4. في حقل حالة القراءة، انقر زر الاختيار المرغوب. الخيارات المتاحة هي:

· نص عادي — يتم عرض البيانات الحساسة كنص عادي.

· مشفرة — يتم عرض البيانات في شكل مشفر.

الخطوة 5. طقطقة يطبق.

تغيير عبارة المرور المحلية

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر يتم فتح صفحة الأمان > إدارة البيانات الحساسة الآمنة > الخصائص.الخصائص:

الخطوة 2. انقر فوق تغيير عبارة المرور المحلية لتغيير عبارة المرور المحلية الحالية. يتم فتح صفحة تغيير عبارة المرور المحلية:

ملاحظة: يعرض حقل نوع عبارة المرور المحلية الحالية عبارة المرور المحلية الحالية.

الخطوة 3. في حقل عبارة المرور المحلية، انقر فوق زر الراديو الخاص بعبارة المرور المحلية المطلوبة:

· الإعداد الافتراضي — يقوم هذا بتعيين عبارة المرور الافتراضية.

· معرف من قبل المستخدم (نص عادي) — أدخل عبارة المرور المطلوبة. ويجب أن يتراوح بين 8 و 16 حرفا وأن يتضمن حروفا كبيرة وصغيرة ورقما وحرفا خاصا.

- تأكيد عبارة المرور — إعادة إدخال عبارة المرور المعرفة من قبل المستخدم.

الخطوة 4. طقطقة يطبق.