الهدف

يعين بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP) عناوين IP إلى الأجهزة المضيفة ويحافظ أيضا على قاعدة بيانات من جميع الأجهزة المتصلة في الشبكة. يعمل التطفل على بروتوكول DHCP كجدار حماية بين الأجهزة المضيفة غير الموثوق بها وخوادم DHCP الموثوق بها. تحتوي قاعدة بيانات ربط التطفل على بروتوكول DHCP على معلومات حول الأجهزة المضيفة الموثوقة بعناوين IP المؤجرة. يمكنك إضافة عنوان IP إلى قاعدة بيانات التطفل إذا كنت تعتقد أنها موثوق بها أو آمنة. كما يمكنك الاستعلام عن قاعدة بيانات لإدخال تمت إضافته بالفعل وتحرير معلماته إذا تم تحديث الخادم. يستخدم واقي مصدر بروتوكول الإنترنت التطفل على بروتوكول DHCP الذي يستخدم قاعدة بيانات ربط DHCP التي يتم إستخدامها لتعقب المعلومات الخاصة بالمضيفين غير الموثوق بهم باستخدام عنوان IP المؤجر الذي يتم ربطه بشبكة VLAN التي تم تمكين التطفل على بروتوكول DHCP عليها. تستخدم قاعدة بيانات الربط أيضا للتحقق من صحة الطلبات من البيئات المضيفة غير الموثوق بها.

لا تحتوي قاعدة البيانات على إدخالات للمضيفين المقترنين بواجهات موثوق بها. إذا تمت محاولة عدد كبير جدا من الإدخالات بواسطة المحول، فإن قاعدة بيانات إرتباط التطفل على بروتوكول DHCP تحافظ على هذه الإدخالات المضافة في الحالة غير النشطة. يمكن إستبدال الإدخالات التي يتم حذفها بسبب انتهاء مدة إيجار هذه الإدخالات غير النشطة هذه. يشرح هذا المقال خطوات تكوين قاعدة بيانات إرتباط التطفل على بروتوكول DHCP على المحولات SX500 Series Stackable Switches.

يشرح هذا المقال كيفية إضافة إدخال قاعدة بيانات التطفل على بروتوكول DHCP والاستعلام عن الأمر نفسه على المحولات من السلسلة SX500 Series Stackable.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تكوين إدخال التطفل على بروتوكول DHCP

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر تكوين IP > ترحيل التطفل على بروتوكول DHCP> قاعدة بيانات ربط التطفل على بروتوكول DHCP. يتم فتح صفحة قاعدة بيانات ربط DHCP:

الخطوة 2. انقر فوق إضافة (Add). تظهر نافذة إضافة إدخال التطفل على بروتوكول DHCP.

ملاحظة: يتم عرض تنسيق IP المدعوم في حقل تنسيق IP المدعوم. يتوافق تنسيق IP هذا مع إصدار IP الخاص بالجهاز.

الخطوة 3. في حقل معرف شبكة VLAN، أختر القيمة المناسبة للجهاز الذي يلزم إضافته إلى قاعدة البيانات من القائمة المنسدلة معرف شبكة VLAN. VLAN هي مجموعة من الأجهزة المضيفة التي لا تكون مرتبطة ماديا بالضرورة ولكنها لا تزال تتصل كما لو كانت في مجال البث نفسه.

الخطوة 4. في حقل عنوان MAC، أدخل عنوان MAC للجهاز في حقل عنوان MAC الذي تريد إضافته إلى قاعدة البيانات. عنوان MAC هو معرف فريد تم تعيينه لواجهات الشبكة على الجهاز.

الخطوة 5. دخلت في العنوان مجال، العنوان من الأداة أن يكون أضفت إلى القاعدة معطيات. عنوان IP هو رقم معين للأجهزة في الشبكة.

الخطوة 6. في حقل الواجهة، انقر فوق زر الاختيار المماثل للواجهة التي تريد أن تكون مقترنة بالإدخال.

· الوحدة/الفتحة — أختر الوحدة الموجودة في المكدس (1 للطرز المستقلة) ورقم الفتحة (إما 1 أو 2). حيث تمثل الوحدة موضع المحول في المكدس، كما تعرف الفتحة رقم 1 أجهزة SG500 أو SG500X، بينما تعرف الفتحة رقم 2 أجهزة SF500.

- Port — أختر المنفذ الذي تريد تكوينه من القائمة المنسدلة.

· مجموعة تجميع الارتباطات — أختر قناة المنفذ المنطقي لمجموعة تجميع الارتباطات (LAG) من القائمة المنسدلة. متأخر هو حزمة من كثير ميناء طبيعي أن يشكل قناة منطقي وحيد.

الخطوة 7. في حقل النوع، انقر على زر الراديو الديناميكي إذا كان عنوان IP الذي أدخلته في الخطوة 5 ديناميكي أو انقر على زر الراديو الثابت إذا كان عنوان IP ساكن إستاتيكي.

الخطوة 8. في حقل وقت التأجير، أدخل مقدار الوقت الذي يظل فيه عنوان IP المؤجر صالحا. انقر فوق Infinite إذا كنت تريد أن يظل عنوان IP صالحا إلى الأبد أو انقر فوق معرف من قبل المستخدم إذا كنت ترغب في إدخال قيمة. المدى from 10 to 4294967294 ثاني. القيمة الافتراضية لا نهائية.

الخطوة 9. طقطقة يطبق. تتم إضافة إدخال DHCP.

الخطوة 10. (إختياري) حدد خانة الاختيار للإدخال المناسب وانقر فوق حذف لحذف الإدخال من جدول قاعدة بيانات الربط.

استعلام قاعدة بيانات التطفل على بروتوكول DHCP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر تكوين IP > DHCP > قاعدة بيانات ربط DHCP. يتم فتح صفحة قاعدة بيانات ربط DHCP:

الخطوة 2. أنت يستطيع استفسرت ب {upper}mac address، ip address، VLAN، أو قارن. حدد خانات إختيار المدخل المرغوب وقم بإدخال القيم في الحقول المقابلة.

الخطوة 3. انقر فوق انتقال إلى الاستعلام. تظهر نتائج الاستعلام.

الخطوة 4. (إختياري) انقر فوق مسح عامل التصفية بعد عرض النتائج لمسح نتائج عامل التصفية الذي قمت به للتو.

الخطوة 5. (إختياري) انقر فوق مسح الديناميكية إذا كنت تريد عرض عناوين IP الثابتة فقط.