الهدف

يتم إستخدام إدارة قائمة الانتظار في بنية الشبكة البينية لجودة الخدمة (QoS). قوائم الانتظار هي تقنية تستخدم في أجهزة الشبكة مثل الموجهات والمحولات لمعالجة الازدحام. يتم الاحتفاظ بالحزم في قوائم الانتظار للمعالجة. بعد المعالجة يتم إرسالها إلى الوجهة. تعطي إحصائيات قائمة الانتظار معلومات حول عدد الحزم التي تمت إعادة توجيهها وعدد الحزم التي سقطت وفقا للأداة البينية وقوائم الانتظار وأسبقية الإسقاط.

الهدف من هذه المقالة هو إرشادك إلى كيفية إضافة إحصائيات قائمة الانتظار لواجهة معينة على المحولات Sx500 Series Stackable Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

إضافة إحصائيات قوائم الانتظار

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتهيئة الويب واختر جودة الخدمة > إحصائيات جودة الخدمة > إحصائيات قوائم الانتظار. يتم فتح صفحة إحصائيات قوائم الانتظار:

تعرض صفحة إحصائيات قائمة الانتظار المعلومات التالية:

· مجموعة العدادات — إحصائيات قوائم الانتظار لمجموعة عدادات معينة.

· الواجهة — إحصائيات قائمة الانتظار لواجهة معينة.

· قائمة الانتظار — تتم إعادة توجيه الحزم أو إسقاطها من قائمة الانتظار هذه.

· أسبقية الإسقاط — إحصائيات قائمة الانتظار لقيمة أسبقية إسقاط معينة. المزيد هو أن قيمة أسبقية الإسقاط تعني أحتمالية عالية للحزم التي يتم إسقاطها أثناء الازدحام.

· إجمالي الحزم — إجمالي عدد الحزم التي تمت إعادة توجيهها أو إسقاطها.

· الحزم المسقطة من أسفل — النسبة المئوية للحزم التي يتم إسقاطها.

الخطوة 2. (إختياري) إذا كنت تريد تحديث إحصائيات قائمة الانتظار بشكل دوري، أختر وقت التحديث ثم حدد زر الاختيار المناسب. حدد زر عدم تحديث الراديو إذا كنت لا تريد تحديث إحصائيات قائمة الانتظار.

الخطوة 3. انقر فوق إضافة (Add). يظهر نافذة إضافة إحصائيات قوائم الانتظار:

الخطوة 4. أختر قيمة مجموعة العداد المحددة من القائمة المنسدلة تحديد مجموعة العداد.

· تعيين 1 — تحتوي هذه المجموعة على جميع الواجهات وقوائم الانتظار ذات أسبقية الإسقاط العالية.

· تعيين 2 —تحتوي هذه المجموعة على جميع الواجهات وقوائم الانتظار ذات أسبقية الإسقاط المنخفضة.

الخطوة 5. أختر منفذ الواجهة الذي تريد إضافة إحصائيات قوائم الانتظار له. الخيارات الممكنة هي:

· رقم الوحدة. — من القائمة المنسدلة "الوحدة/الفتحة" أختر قيمة معينة. إنه يحدد الوحدة في المكدس.

· منفذ — من القائمة المنسدلة "المنافذ" أختر منفذا تريد إضافة إحصائيات قائمة الانتظار من أجله.

· جميع المنافذ — انقر فوق زر الاختيار جميع المنافذ إذا كنت تريد إضافة إحصائيات قائمة الانتظار على جميع المنافذ.

الخطوة 6. أختر قائمة انتظار معينة من حقل قائمة الانتظار التي تريد إضافة الإحصائيات الخاصة بها وانقر فوق زر الاختيار المطابق. انقر زر كل الراديو إذا كنت تريد إضافة إحصائيات على كل قوائم الانتظار. نطاق قيم قائمة الانتظار هو 1 - 4.

الخطوة 7. أختر قيمة أسبقية إسقاط معينة من حقل أسبقية الإسقاط وانقر زر الراديو المطابق. تساعد أسبقية الإسقاط على تحديد الحزم التي يجب التخلص منها أثناء الازدحام. يتم إسقاط الحزم ذات أسبقية إسقاط أعلى قبل الحزم ذات قيمة أسبقية إسقاط منخفضة.

الخطوة 8. طقطقة يطبق. تتم إضافة إحصائيات قائمة الانتظار المطلوبة. انقر فوق إغلاق للعودة إلى صفحة إحصائيات قائمة الانتظار.