الهدف

يمكن تعديل إعدادات المنفذ للمساعدة في التحكم في تدفق حركة المرور من خلال شبكة مدارة. الإعداد الافتراضي لأغلب المنافذ كاف للشبكة. عندما يريد أنت أن يحصل الأقصى من الأداة، أنت يستطيع يدويا حددت مختلف خيار أن يشكل الميناء. توضح الصفحة أيضا حالة المنفذ. يمكن إستخدام إعدادات المنفذ لتعريف الإعدادات العمومية لكل منفذ من جميع المنافذ.

الهدف من هذه المقالة هو توضيح كيفية تكوين إعدادات المنفذ على المحولات SX500 Series Stackable Switches

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

· الإصدار 1.2.7.76

تكوين إعدادات المنفذ

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة والإحصائيات > ملخص النظام. يتم فتح صفحة ملخص النظام:

الخطوة 2. طقطقت على any of the مفتاح ميناء على ال gui أو أخترت إدارة أيسر>ميناء عملية إعداد وال ميناء عملية إعداد يظهر نافذة.

الخطوة 3. أختر المنفذ الذي تريد تكوينه من القائمة المنسدلة "المنفذ". يحدد الحقل نوع المنفذ نوع الاتصال الفعلي الذي يتم إستخدامه.

الخطوة 4. أدخل وصفا للمنفذ في حقل وصف المنفذ.

الخطوة 5. أخترت لاسلكي زر ل الحالة الإدارية من الميناء. يتم عرض الحالة الإدارية للمنفذ في حقل حالة التشغيل.

يتم تحديد الخيارات المتاحة على النحو التالي:

· إمكانية الوصول إليها حاليا من خلال جهاز كمبيوتر أو أي جهاز آخر.

· لا يمكن الوصول إليها حاليا من خلال جهاز كمبيوتر أو أي جهاز آخر.

الخطوة 6. حدد خانة الاختيار تمكين لتمكين النطاق الزمني مع وجود المنفذ في حالة up. عندما يكون النطاق الزمني غير نشط، يكون المنفذ في وضع إيقاف التشغيل. إذا تم تكوين نطاق زمني، فإنه يكون فعالا فقط عندما يكون المنفذ قيد التشغيل إداريا. إذا لم يتم تعريف نطاق زمني بعد، انقر فوق تحرير للانتقال إلى صفحة النطاق الزمني وستفتح صفحة النطاق الزمني:

TimeAver: إذا كان لديك نطاق زمني تم تكوينه، فقم بالتخطي إلى الخطوة 13.

الخطوة 7.انقر فوق إضافة لإنشاء جدول لنطاق الوقت للمنفذ المطلوب. تظهر نافذة إضافة نطاق زمني.

الخطوة 8. أدخل اسما للنطاق الزمني في حقل اسم النطاق الزمني.

الخطوة 9. في حقل وقت البدء المطلق، انقر زر إختيار.

· على الفور - يبدأ النطاق الزمني فورا.

· التاريخ — يتم إستخدام هذا الخيار لتاريخ ووقت محددين. أختر التاريخ والوقت من القوائم المنسدلة التاريخ والوقت.

الخطوة 10. في حقل وقت النهاية المطلقة، انقر زر إختيار.

· لا نهائي — لا ينتهي النطاق الزمني أبدا.

· التاريخ — يتم إستخدام هذا الخيار لتاريخ ووقت محددين. أختر التاريخ والوقت من القوائم المنسدلة التاريخ والوقت.

الخطوة 11. انقر فوق تطبيق لحفظ نطاق الوقت الخاص بك وسيكون النطاق الزمني الذي أدخلته موجودا في صفحة النطاق الزمني:

الخطوة 12. طقطقت على any of the مفتاح ميناء على ال gui أو أخترت إدارة أيسر>ميناء عملية إعداد وال ميناء عملية إعداد يظهر نافذة.

الخطوة 13. (إختياري) لإعادة تنشيط منفذ تم إيقافه مؤقتا، حدد خانة الاختيار إعادة تنشيط المنفذ المعلق. هناك عدة طرق أن ميناء يستطيع كنت علقت، مثل من خلال ال يقفل أيسر أمن خيار، dot1x وحيد مضيف انتهاك، loopback كشف، أو STP الاسترجاع حارس. تجلب عملية إعادة التنشيط المنفذ إلى أعلى دون النظر إلى سبب تعليق المنفذ.

الخطوة 14. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل التفاوض التلقائي لتمكين التفاوض التلقائي. وهذا يسمح للمنفذ بالإعلان عن سرعة الإرسال الخاصة به ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه وقدرات التحكم في التدفق إلى شريك إرتباط المنفذ. يعرض حقل التفاوض التلقائي التشغيلي حالة التفاوض التلقائي الحالية على المنفذ.

الوقت: إذا تم تحديد خانة الاختيار "التفاوض التلقائي"، فقم بالتخطي إلى الخطوة 16.

الخطوة 15. أختر الزر Administrative Port Speed (سرعة المنفذ الإداري) المطلوب. يعرض حقل سرعة المنفذ التشغيلي سرعة المنفذ الحالية التي تكون نتيجة للتفاوض.

· اتصال الشبكة بسرعة 10 ميجابت في الثانية سيكون جيدا للاستخدام المنزلي.

· اتصال الشبكة بسرعة 100 ميجابت في الثانية سيكون جيدا للاستخدام المكتبي.

الخطوة 16. أختر وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الإداري المطلوب. يساعد هذا الخيار المضيف على الاتصال بكل منهما بالآخر (الإرسال أحادي الإتجاه) أو يمكن أن يرسل كلاهما في الوقت نفسه (الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل) . ويكون هذا الحقل قابلا للتكوين فقط عندما يتم تعطيل التفاوض التلقائي، ويتم تعيين سرعة المنفذ على 10 متر أو 100 متر. بسرعة المنفذ من 1G، يكون الوضع دائما هو الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل. يعرض حقل وضع الإرسال ثنائي الإتجاه التشغيلي وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الحالي للمنفذ.

· full — تدعم الواجهة الإرسال بين المحول والعميل في كلا الاتجاهين في آن واحد.

· النصف — تدعم الواجهة الإرسال بين المحول والعميل في إتجاه واحد فقط في كل مرة.

الخطوة 17. حدد خانة الاختيار لأي خيار في حقل الإعلان التلقائي.

· أقصى قدرة — يمكن قبول جميع سرعات المنافذ وإعدادات وضع الإرسال ثنائي الإتجاه.

· وضع إرسال أحادي الإتجاه بسرعة 10 ميجابت في الثانية.

· سرعة تبلغ 10 ميجابت في الثانية كاملة ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل.

· سرعة تبلغ 100 ميجابت في الثانية ووضع الإرسال أحادي الإتجاه.

· سرعة تبلغ 100 ميجابت في الثانية كاملة ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل.

· سرعة تبلغ 1000 ميجابت في الثانية كاملة ووضع إرسال ثنائي الإتجاه الكامل.

الخطوة 18. حدد خانة الاختيار enable في حقل الضغط الخلفي لإبطاء سرعة إستقبال الحزمة عندما يكون المحول محتقنا. هو يعجز ال بعيد ميناء ويمنعه من إرسال ربط أن يجزئ الإشارة. يمكن إستخدام هذا الخيار فقط على وضع الإرسال أحادي الإتجاه.

الخطوة 19. انقر فوق زر انتقاء في حقل التحكم في التدفق. ويساعد ذلك على إرسال الإطارات على أساس الأولوية. يمكن إستخدام هذا الخيار فقط في وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل.

· تمكين — تمكين التحكم في التدفق وفقا لمعيار 802.3x.

· تعطيل — تعطيل التحكم في التدفق 802.3x.

· التفاوض التلقائي — يتيح التفاوض التلقائي للتحكم في التدفق على المنفذ.

الخطوة 20. انقر أي من أزرار الاختيار لحقل MDI/MDIX. وهو لاكتشاف نوع الكبل المستخدم للاتصال سواء كان الخط المستقيم عبر الكبل أو كبل توصيل عكسي.

· MDIX — تقوم الواجهة المعتمدة على الوسائط باستخدام التوصيل العكسي (MDIX) بتبديل أزواج الإرسال والاستقبال الخاصة بالمنفذ.

· MDI — تقوم الواجهة المستندة إلى الوسائط (MDI) بتوصيل هذا المحول بمحطة باستخدام كبل توصيل متناظر.

· تلقائي — أختر تكوين هذا المحول للكشف تلقائيا عن التصنيفات الصحيحة للاتصال بجهاز آخر.

الخطوة 21. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل المنفذ المحمي. تتم إعادة توجيه الحزم من المنفذ المحمي إلى منافذ الخروج غير المحمية.

ملاحظة: إذا كان المنفذ عضوا في مجموعة تجميع إرتباطات، يتم عرض رقم مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) في حقل "العضو"، وإلا يتم ترك هذا الحقل فارغا. يتم إستخدام مجموعات تجميع الارتباطات (LAG) لمضاعفة النطاق الترددي، وزيادة مرونة المنافذ، وتوفير تكرار الارتباط بين الأجهزة.

الخطوة 22. انقر على تطبيق لحفظ إعدادات المنفذ الخاصة بك.