الهدف

يدور هذا المستند حول كيفية عرض جدول مسار IPv6 على المحولات Sx500 Series Stackable Switches. يتكون جدول مسارات IPv6 من المسارات الافتراضية والثابتة والدينامية. يتم إستخدام المسار الافتراضي لإرسال الحزم إلى الأجهزة الوجهة التي ليست على الشبكة الفرعية IPv6 من المحول. المسارات الثابتة هي تلك التي تم تكوينها يدويا. المسارات الديناميكية هي تلك التي يتم إنشاؤها بمساعدة حزم بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت من موجهات IPv6 المجاورة. يمكن أن تعمل المحولات القابلة للتكديس فئة SX500 على كلا وضعي الطبقة 3 والطبقة 2، لكن وضع الطبقة 3 يوفر المزيد من خيارات التوجيه مقارنة بوضع الطبقة 2.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

· الإصدار 1.2.7.76

عرض مسارات بروتوكول IPv6

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > واجهة الإدارة > مسارات IPv6 إذا كنت في وضع الطبقة 2 (وضع طبقة إرتباط البيانات) أو أختر تكوين IP > الإدارة وواجهة IP > مسارات IPv6 في وضع الطبقة 3 (وضع طبقة الشبكة). يتم فتح صفحة مسارات بروتوكول IPv6:

تعرض هذه الصفحة الحقول التالية:

· عنوان IPv6 — عنوان الشبكة الفرعية IPv6 لموقع الحزمة الحالي.

· طول البادئة — طول البادئة لعنوان الشبكة الفرعية IPv6 للوجهة.

· الواجهة — المنفذ المستخدم لإرسال الحزم.

· الخطوة التالية — الموجه التالي في مسار الحزمة داخل الشبكة الفرعية نفسها .

· القياس - يحتوي كل مسار له نفس المصدر والوجهة على قيمة مترية. كلما قلت القيمة المترية، كلما كان المسار أكثر كفاءة.

· Life Time — يعرض هذا الحقل طول الحزمة، بالثواني، قبل الحذف.

· نوع المسار — كيف يتم إصلاح الوجهة، والطريقة المستخدمة للحصول على الإدخال. القيم التالية هي:

- محلي — يتواجد هذا المسار بالكامل داخل شبكة الشبكة الفرعية نفسها.

- ديناميكية — يتم إنشاء هذا المسار تلقائيا بمساعدة حزم ICMP القادمة من موجهات IPv6 المجاورة.

- ثابت — هذا المسار تم تكوينه من قبل المستخدم ولا يمكن تغييره ما لم يختار المستخدم ذلك.