الأهداف

يتم إستخدام سياسات جودة الخدمة (QoS) للحد من معدل حركة مرور نقل الملفات على المنفذ. يطبق واضع السياسات الواحد جودة الخدمة على خريطة فئة واحدة وتدفق واحد استنادا إلى مواصفات جودة الخدمة الخاصة بواضع السياسات. يتم إستخدام صفحة إحصائيات واضع السياسات الأحادي لتعقب عدد وحدات البايت الموجودة في ملف التعريف ووحدات البايت الموجودة خارج ملف التعريف التي يتلقاها المنفذ. ستظهر حركة المرور التي تفي بشروط خريطة الفئة الخاصة بمنظم واحد وتقع ضمن حد معدل الشرطي كوحدات بايت في ملف التعريف. ستظهر حركة المرور التي تتجاوز حد المعدل المحدد من قبل المنظم المفرد كوحدات بايت خارج ملف التعريف.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين إحصائيات الشرطي الواحد على المحولات SX500 Series Stackable Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

إحصائيات واضع السياسات الأحادي

إضافة إحصائيات

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب لاختيار جودة الخدمة > إحصائيات جودة الخدمة > إحصائيات جودة الخدمة > إحصائيات المنظم الأحادي. يتم فتح صفحة إحصائيات واضع السياسات المفرد:

تعرض صفحة إحصائيات واضع السياسات الأحادي المعلومات التالية حول المنفذ المحدد.

· الواجهة — يتم تحديد المنفذ الإحصائيات ل.

· النهج — النهج المرتبط بالمنفذ المحدد.

· خريطة الفئة — خريطة الفئة المرتبطة بالسياسة.

· وحدات البايت داخل ملف التعريف — عدد وحدات البايت التي تفي بحالة خريطة الفئة للمنظم الواحد والتي تقع ضمن حد المعدل المحدد للمنظم.

· وحدات البايت الخارجة عن ملف التعريف — عدد وحدات البايت التي تفي بحالة خريطة الفئة للمنظم الواحد وتتجاوز حد المعدل المحدد للمنظم.

الخطوة 2. طقطقة يضيف أن يضيف حاصل ضرب وحيد إلى ميناء.

الخطوة 3. أختر منفذا من القوائم المنسدلة Unit/Slot و Port لعرض إحصائيات ذلك المنفذ المحدد.

الخطوة 4. من القائمة المنسدلة اسم النهج أختر سياسة مرتبطة بالمنفذ. يجب ربط السياسة بالمنفذ لعرض الإحصائيات على المنفذ.

ملاحظة: يمكن إنشاء المشرفين على صفحة جدول السياسات. لإنشاء سياسة، ارجع إلى تكوين خرائط فئة سياسة جودة الخدمة (QoS) على المحولات SX500 Series Stackable. يتم ربط المشرفين بالمنافذ في صفحة ربط النهج. راجع تكوين ربط سياسة جودة الخدمة (QoS) المقالة على المحولات فئة SX500 القابلة للتكديس للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية.

الخطوة 5. من القائمة المنسدلة "الفئة" أختر خريطة فئة مرتبطة بالنهج الذي تم إختياره. يجب ربط خريطة الفئة بالسياسة لعرض الإحصائيات على المنفذ.

ملاحظة: يمكن إنشاء خرائط الفئات في صفحة تخطيط الفئات. يرجى الرجوع إلى المقالة، تحديد تخطيط فئة جودة الخدمة على المحولات SX500 Series Stackable Switches، للحصول على هذا التكوين.

الخطوة 6. انقر على تطبيق لحفظ الإعدادات. تتم إضافة واضع السياسات الذي تم تكوينه حديثا إلى جدول إحصائيات واضع السياسات المفرد كما هو موضح أدناه.

الخطوة 7. (إختياري) يظهر الحقلان وحدات البايت داخل ملف التعريف ووحدات البايت خارج ملف التعريف عدد وحدات البايت التي يتم نقلها إلى الواجهة المقابلة، انقر فوق مسح العدادات لإعادة ضبط وحدات البايت داخل ملف التعريف وحقول وحدات البايت خارج ملف التعريف إلى 0.

حذف الإحصائيات

الخطوة 1. حدد خانة الاختيار التي تتوافق مع إحصائيات المنافذ المطلوبة التي تريد حذفها.

الخطوة 2. انقر فوق حذف لحذف إدخال الإحصائيات.