الهدف

يتم إستخدام بروتوكول اكتشاف Cisco (CDP) بشكل أساسي للحصول على عناوين البروتوكول الخاصة بالأجهزة المجاورة واكتشاف النظام الأساسي لهذه الأجهزة. كما يمكن إستخدام CDP لإظهار معلومات حول الواجهة التي يستخدمها الموجه.

الهدف من هذا المستند هو المساعدة في تكوين خصائص بروتوكول اكتشاف Cisco على المحولات SX500 Series Stackable Switches.

لتكوين CDP على المحول، يلزم إكمال التكوينات التالية:

1. تكوين خصائص CDP، التي تغطيها هذه المقالة.

2. تكوين CDP لكل واجهة، وهو ما يمكن القيام به في صفحة إعدادات الواجهة.

3. قم بتكوين خصائص Smartport، التي يغطيها تكوين Smartport على المحولات طراز SX500 Series Stackable Switches (وهذا ضروري إذا تم إستخدام Auto Smartport لتحديد إمكانات أجهزة CDP).

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

خصائص بروتوكول أستكشاف Cisco (CDP)

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى أداة التكوين المستندة إلى الويب واختر Administration > Discovery-CDP > Properties. يتم فتح صفحة الخصائص:

الخطوة 2. (إختياري) لتمكين CDP على المحول، حدد خانة الاختيار enable في حقل حالة CDP.

الوقت: إذا اتبعت الخطوة 2، فإن إعدادات معالجة إطار CDP يتم تعطيلها تلقائيا. التخطي إلى الخطوة 4.

الخطوة 3. في حقل معالجة الإطار CDP، انقر زر الخيار الذي يشير إلى الإجراء الذي يجب إتخاذه إذا تم تلقي الحزمة بالمعايير المحددة:

· التوصيل — إعادة توجيه حزم CDP الواردة استنادا إلى شبكة VLAN.

· التصفية — يحذف حزم CDP الواردة.

· تدفق — إعادة توجيه حزم CDP الواردة إلى جميع المنافذ بخلاف منافذ الدخول.

الخطوة 4. في حقل إعلان CDP Voice VLAN، حدد خانة الاختيار enable لتمكين إعلانات VLAN الصوتية على جميع منافذ CDP الممكنة.

الخطوة 5. في حقل التحقق من صحة TLV الإلزامي ل CDP، حدد خانة الاختيار enable لتجاهل حزم CDP الواردة التي لا تحتوي على قيم طول النوع الإلزامية (TLVs) وزيادة عداد الخطأ غير الصحيح.

الخطوة 6. في حقل إصدار CDP، انقر زر الخيار الخاص بإصدار CDP المطلوب.

· الإصدار 1 — هذا هو الإصدار الأول من CDP الذي تم إستخدامه لاكتشاف أجهزة Cisco في الشبكة. يستخدم هذا الإصدار بشكل رئيسي للتوافق مع الإصدارات السابقة.

· الإصدار 2 — هذا أحدث إصدار من بروتوكول CDP الذي يحتوي على ميزات محسنة مثل آلية التقارير السريعة، والتي يتم إستخدامها لتعقب الأخطاء وتقليل وقت التوقف عن العمل المكلف إلى الحد الأدنى. وهو يسمح لك بتعقب المثيلات حتى إذا لم تتطابق معرف VLAN الأصلي أو حالات الإرسال ثنائي الإتجاه للمنفذ بين الأجهزة المتصلة. هذا هو الإصدار الافتراضي على جميع المحولات.

الخطوة 7. في حقل وقت تعليق بروتوكول CDP، انقر فوق زر الراديو للطريقة المرغوبة لتخصيص الوقت للاحتفاظ بحزم CDP قبل التخلص منها:

· إستخدام القيمة الافتراضية — يقوم هذا بتعيين القيمة الافتراضية. الوقت الافتراضي هو 180 ثانية.

· معرف من قبل المستخدم — يسمح لك بإدخال الوقت المطلوب بالثواني. يجب أن تكون بين 10 و 255 ثانية.

الخطوة 8. في حقل معدل الإرسال CDP، انقر فوق زر الخيار للطريقة المطلوبة لتعيين معدل إرسال إعلانات CDP.

· إستخدام القيمة الافتراضية — يقوم هذا بتعيين القيمة الافتراضية. المعدل الافتراضي هو 60 ثانية.

· معرف من قبل المستخدم — يسمح لك بإدخال المعدل المطلوب في ثوان. يجب أن تكون بين 5 و 254 ثانية.

الخطوة 9. في حقل تنسيق معرف الجهاز، انقر زر الخيار للتنسيق المرغوب من معرف الجهاز.

الخطوة 10. في حقل الواجهة المصدر، انقر زر الخيار للطريقة المطلوبة لإعطاء عنوان IP ليتم إستخدامه في TLV الخاص بالإطارات.

· إستخدام الافتراضي — يتم إستخدام عنوان IP الخاص بواجهة الصادر.

· معرف من قبل المستخدم — يستخدم هذا عنوان IP الخاص بالقارن المحدد في حقل الواجهة في الخطوة 11.

ملاحظة: إذا أخترت إستخدام الافتراضي، فقم بالتخطي إلى الخطوة 12.

الخطوة 11. في حقل الواجهة، أختر المنفذ من الوحدة/الفتحة والقوائم المنسدلة للمنفذ.

الخطوة 12. (إختياري) لإرسال رسالة syslog عندما يكون هناك عدم تطابق في شبكة VLAN الصوتية، حدد خانة الاختيار enable في حقل عدم تطابق الصوت syslog VLAN.

الخطوة 13. (إختياري) لإرسال رسالة syslog عندما يكون هناك عدم تطابق VLAN أهلي طبيعي، حدد خانة الاختيار enable في حقل عدم تطابق VLAN أهلي طبيعي.

الخطوة 14. (إختياري) لإرسال رسالة syslog عندما يكون هناك عدم تطابق معلومات إرسال ثنائي الإتجاه، حدد خانة الاختيار enable في حقل عدم تطابق الإرسال ثنائي الإتجاه ل syslog.

الخطوة 15. طقطقة يطبق.