الهدف

تتكون سياسة جودة الخدمة (QoS) من قواعد محددة مسبقا يمكنها قياس معدل حركة مرور البيانات على الواجهة. يتم إستخدامها لفرض حدود مثل تحديد معدل حركة مرور نقل الملفات على المنفذ. يساعد ذلك في ضمان عدم تجاوز النطاق الترددي. تعرف خريطة الفئة نوع الحزم التي يتم اعتبارها تنتمي إلى نفس تدفق حركة المرور.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين خرائط فئة سياسة جودة الخدمة على المحولات SX500 Series Stackable Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

مخططات فئة النهج

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جودة الخدمة > الوضع المتقدم لجودة الخدمة > خرائط فئة السياسة. يتم فتح صفحة خرائط فئة النهج.

الخطوة 2. من القائمة المنسدلة لاسم النهج أختر سياسة.

ملاحظة: لإنشاء نهج جديد، انقر فوق جدول السياسات. الرجاء الرجوع إلى تكوين "جدول نهج القسم" في هذه المقالة لتكوين اسم النهج.

الخطوة 3. انقر فوق انتقال لعرض قائمة خرائط الفئة المحددة للنهج.

الخطوة 4. انقر فوق إضافة لإضافة مخطط فئة جديد إلى النهج.

الخطوة 5. من القائمة المنسدلة اسم خريطة الفئة أختر خريطة فئة لإضافتها إلى النهج.

ملاحظة: يمكن إنشاء خرائط الفئات في صفحة تخطيط الفئات. يرجى الرجوع إلى المقالة، تحديد تخطيط فئة جودة الخدمة على المحولات SX500 Series Stackable Switches، للحصول على هذا التكوين.

الخطوة 6. انقر زر الخيار الذي يتوافق مع الإجراء المرغوب في حقل نوع العملية. ينظر هذا الإجراء إلى المدخل CoS/802.1p و/أو نقطة رمز الخدمات التفاضلية (DSCP) قيمة من كل الحزم المتطابقة.

· أستخدم وضع الثقة الافتراضي — تجاهل قيمة DSCP و/أو DSCP المدخل. يتم إرسال الحزم المطابقة كأفضل جهد.

· ثقة دائمة — سيثق المحول في CoS/802.1p و DSCP الخاصين بالحزمة المطابقة. إذا كانت الحزمة حزمة IP، سيقوم المحول بوضع الحزمة في قائمة انتظار الخروج استنادا إلى قيمة DSCP الخاصة بالحزمة و DSCP في جدول قائمة الانتظار. إذا كانت الحزمة ليست حزمة IP، سيقوم المحول بوضع الحزمة في قائمة انتظار الخروج استنادا إلى قيمة CoS/802.1p الخاصة بالحزمة و CoS/802.1p إلى جدول قائمة الانتظار.

· تعيين — من القائمة المنسدلة أختر وضعا يتعلق بالحزم المطابقة.

- DSCP — أدخل قيمة لتحديد قائمة انتظار الخروج (0-63) في حقل القيمة الجديدة. تستند هذه القيمة إلى جدول DSCP و DSCP إلى قائمة الانتظار.

- قائمة الانتظار — أدخل قيمة لتحديد قائمة انتظار الخروج (1-4) في حقل القيمة الجديدة.

- CoS/802.1p — أدخل قيمة لتحديد قائمة انتظار الخروج (0-7) في حقل القيمة الجديدة. تستند هذه القيمة إلى قيمة أولوية CoS/802.1p و CoS/802.1p إلى جدول قوائم الانتظار.

الخطوة 7. انقر على زر الانتقاء الذي يماثل نوع المنظم المرغوب.

· لا شيء — لا يتم إستخدام أي نهج.

· مفرد — يتم إستخدام منظم واحد. يقوم واضع السياسات الواحد بتطبيق جودة الخدمة (QoS) على خريطة أحادية الفئة وتدفق واحد استنادا إلى مواصفات جودة الخدمة (QoS) الخاصة بواضع السياسات. اتبع الخطوات من 9 إلى 11 إذا تم إختيار Single.

· تجميع — يتم إستخدام سياسة تجميعية. يطبق منظم التجميع جودة الخدمة على واحد أو أكثر من خرائط الفئة وتدفق واحد أو أكثر.

الخطوة 8. إذا تم النقر فوق الزر "تجميع الراديو" في الخطوة 7، أختر منظم تجميع من القائمة المنسدلة "منظم التجميع".

ملاحظة: يمكن إنشاء أدوات تنظيم التجميع في صفحة منظم التجميع. يرجى الرجوع إلى المقالة، وإضافة منظم تجميع في الوضع المتقدم لجودة الخدمة (QoS) على المحولات فئة SX500 Series Stackable لهذا التكوين.

الخطوة 9. إذا تم النقر فوق الزر الفردي للراديو في حقل نوع الشرطة، فأدخل قيمة لمعدل المعلومات الملتزم به (CIR) المقاس بوحدات بت في الثانية في حقل معدل المعلومات الملتزم لدخول (CIR). هذا هو متوسط الحد الأقصى لعدد البيانات التي يمكن استقبالها من واجهة الدخول. في حالة تجاوز هذا المعدل، يتم تجاهل البيانات.

الخطوة 10. أدخل الحد الأقصى لحجم الاندفاع (حتى إذا تجاوز CIR) بالبايت في حقل "حجم الاندفاع الملتزم" (CBS) عند المدخل. الحد الأقصى لحجم الاندفاع هو كمية البيانات التي يمكن إرسالها على الارتباط حتى إذا تجاوز الحد المسموح به وزاد من عرض النطاق الترددي للارتباط.

الخطوة 11. انقر زر الخيار المرادف لإجراء التجاوز المرغوب. يتم إتخاذ هذا الإجراء عندما تتجاوز الحزم الواردة معرف فئة المورد (CIR).

· لا شيء - لم يتخذ أي إجراء.

· drop — يتم إسقاط الحزم التي تتجاوز قيمة CIR المحددة.

· خارج ملف التعريف DSCP — تتم إعادة توجيه حزم IP التي تتجاوز CIR المحدد باستخدام DSCP جديد مشتق من جدول تخطيط DSCP خارج ملف التعريف.

الخطوة 12. طقطقة يطبق.

تكوين جدول النهج

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب لاختيار جودة الخدمة > الوضع المتقدم لجودة الخدمة > جدول السياسات. يتم فتح صفحة جدول النهج.

الخطوة 2. انقر فوق إضافة لإضافة اسم نهج. تظهر نافذة إضافة جدول نهج.

الخطوة 3. أدخل اسم النهج في الحقل اسم النهج الجديد.

الخطوة 4. طقطقة يطبق أن يطبق العملية إعداد.

الخطوة 5. (إختياري) انقر فوق حذف لحذف اسم النهج.

ملاحظة: للانتقال إلى صفحة جدول مخطط فئة السياسة، انقر فوق جدول مخطط فئة السياسة في صفحة جدول السياسة.