الهدف

ترحيل UDP هو الطريقة التي يتم بها إعادة توجيه حركة مرور UDP. يعمل بطريقة أنه يستمع إلى المنفذ لعنوان IP معين في جدار الحماية ويوقف جميع حزم UDP. ثم يقوم بإنشاء حزمة UDP جديدة ويجعل عنوان IP الخاص بجدار الحماية كعنوان IP للمرسل. تتم إعادة توجيه حركة المرور إلى خادم معين، وبالتالي فإنها تحتفظ بجميع المعلومات الأخرى. يشرح هذا المقال خطوات تكوين ترحيل UDP على محولات Sx500 Series Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

· الإصدار 1.2.7.76

تكوين ترحيل UDP

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب لاختيار تكوين IP > ترحيل UDP. يتم فتح صفحة ترحيل UDP:

الخطوة 2. انقر فوق إضافة (Add). تظهر نافذة جديدة.

الخطوة 3. أخترت مصدر عنوان من القارن من المصدر ip قارن قائمة ميلان إلى جانب. هذا عنوان حيث المفتاح أن يحيل UDP بث ربط يؤسس على الغاية ميناء من UDP. يجب أن تكون الواجهة المقدمة هنا واجهة IPv4 التي تم تكوينها على المحول.

الخطوة 4. طقطقت ال مرغوب لاسلكي زر من ال UDP غاية ميناء مجال. هذا يشير الغاية ميناء الربط أن يكون أرسلت إلى.

· حدد من القائمة — انقر فوق تحديد من القائمة واختر منفذا من القائمة المنسدلة.

· منفذ — انقر فوق منفذ لإدخال رقم المنفذ يدويا.

الخطوة 5. دخلت العنوان من الأداة حيث الربط أرسلت في الغاية عنوان مجال. إذا كان هذا الحقل 0.0.0.0، يتم إسقاط حزم UDP التي يتم استقبالها. إذا كان هذا الحقل هو 255.255.255.255، يتم تدفق حزم UDP التي يتم استقبالها على جميع واجهات IPv4.

الخطوة 6. انقر فوق تطبيق لتحديث ملف التكوين الجاري تشغيله.

الخطوة 7. (إختياري) إذا كانت هناك حاجة إلى حذف واجهة معينة، فتحقق من الواجهة المطلوبة وانقر فوق حذف.