الهدف

يساعدك المسار الافتراضي على توجيه حركة مرور البيانات غير المحلية إلى العنوان المحلي للارتباط. يمكن تكوين موجه افتراضي ثابت واحد فقط على محول باستخدام واجهة IPv6. يمكن تحرير المسار الافتراضي الثابت أو حذفه حيث تكون الموجهات الافتراضية الديناميكية إعلانات مسار يتم إرسالها إلى واجهة IPv6 للمحول ولا يمكن حذفها يدويا. الهدف من هذا المستند هو المساعدة في تكوين قائمة الموجهات الافتراضية ل IPv6 على المحولات طراز Sx500 Series Stackable Switches. تساعد هذه المقالة في تكوين عناوين موجه IPv6 الافتراضية وعرضها. يتم إستخدام عناوين IPv6 لتعريف واجهة شبكة للكمبيوتر.

ملاحظة: يتطلب تعيين موجه بشكل ثابت إلى واجهة إرتباط محلية تكوين واجهة إرتباط محلية. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى مقالة تكوين واجهة IPv6 على المحولات SX500 Series Stackable Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

· الإصدار 1.2.7.76

التكوين العام ل IPv6

إضافة عنوان موجه IPv6 الافتراضي

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب. إذا كان جهاز SX500 في وضع الطبقة 2، أختر إدارة > واجهة الإدارة > قائمة الموجهات الافتراضية IPv6. إذا كان جهاز SX500 في وضع الطبقة 3، أختر تكوين IP > الإدارة وواجهة IP > قائمة الموجهات الافتراضية IPv6. يتم فتح صفحة قائمة الموجهات الافتراضية الخاصة ب IPv6:

· عنوان IPv6 للموجه الافتراضي — تعرض هذه المعلمة عنوان IP المحلي للإرتباط للموجه الافتراضي.

· الواجهة — تعرض هذه المعلمة الواجهة الصادرة حيث يوجد الموجه الافتراضي.

· النوع — تعرض هذه المعلمة نوع تكوين الموجه الافتراضي:

- ساكن إستاتيكي — يشير هذا إلى أنه تتم إضافة الموجه الافتراضي يدويا.

- ديناميكية — يشير هذا إلى إضافة الموجه الافتراضي بشكل ديناميكي.

· الحالة — حالة الموجه الافتراضي.

- غير مكتمل - يشير ذلك إلى أن دقة العنوان قيد التنفيذ حاليا.

- يمكن الوصول إليه — يشير ذلك إلى أنه تم تلقي تأكيد إيجابي خلال وقت الوصول.

- stale — يشير هذا إلى أن الشبكة المجاورة التي كانت معروفة سابقا يتعذر الوصول إليها الآن. لا يتم عمل أي شيء حتى يتم إرسال حركة المرور.

- التأخير — يشير هذا إلى أن الشبكة المجاورة التي كانت معروفة سابقا يتعذر الوصول إليها الآن. ويستمر في هذه الحالة إلى أن يمر وقت التأخير، وعند هذه النقطة يغير حالته إلى التحقيق.

- Probe — يشير هذا إلى أن الشبكة المجاورة غير متوفرة، وأنه قد تم إرسال استكشافات Unicast Neighbor Soliction للتحقق من الحالة.

الخطوة 2. انقر فوق إضافة لإضافة موجه افتراضي ثابت. تظهر نافذة إضافة موجه افتراضي.

ملاحظة: في حقل واجهة الارتباط المحلية، يتم عرض الواجهة المحلية للارتباط. القارن يستطيع كنت LAG، ميناء، نفق، أو VLAN.

الخطوة 3. في حقل عنوان IPv6 للموجه الافتراضي أدخل عنوان IPv6 الافتراضي للموجه الذي ترغب في إضافته إلى الجدول.

الخطوة 4. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين.

تحرير عنوان IPv6 للموجه الافتراضي

الخطوة 5.أختر عنوان IPv6 الثابت من جدول الموجه الافتراضي IPv6 الذي يلزم تحريره وانقر فوق تحرير.

الخطوة 6. قم بإجراء التغييرات اللازمة في حقل عنوان IPv6 للموجه الافتراضي وانقر فوق تطبيق لحفظ التغييرات.

حذف عنوان IPv6 للموجه الافتراضي

الخطوة 7. أخترت العنوان ساكن إستاتيكي IPv6 من ال IPv6 تقصير مسحاج تخديد طاولة أن يحتاج أن يكون محذوف وطقطقة يمحو.