الأهداف

بروتوكول الشجرة الممتدة المتعدد (MSTP) هو امتداد لبروتوكول الشجرة المتفرعة السريعة (RSTP). ويعمل بروتوكول الشجرة المتفرعة (MSTP) على زيادة تطوير فائدة شبكات VLAN. يقوم MSTP بتكوين شجرة متفرعة منفصلة لكل مجموعة من مجموعات VLAN ويحظر كل المسار البديل الممكن باستثناء مسار بديل واحد داخل كل شجرة متفرعة. يقوم مثيل الشجرة المتفرعة المتعددة (MSTI) بحساب مخطط خال من الحلقة وإنشاءه لجسر الحزم من الشبكات المحلية الظاهرية (VLANs) التي تقوم بالتعيين إلى المثيل.

يتم إستخدام إعدادات واجهة MSTP لتكوين إعدادات MSTP للمنفذ لكل مثيل MST. وتستخدم أيضا لعرض الإحصاءات التي تم إستخلاصها من البروتوكول.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين إعدادات واجهة MSTP على المحولات SX500 Series Stackable Switches.

ملاحظة: قبل تكوين إعدادات الواجهة الخاصة ب MSTP، يجب عليك إختيار وضع تشغيل STP المتعدد. ارجع إلى تكوين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) في المحولات من السلسلة SX500 Series Stackable.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

· الإصدار 1.2.7.76

إعدادات واجهة MSTP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الشجرة المتفرعة > إعدادات واجهة MSTP. يتم فتح صفحة إعدادات واجهة MSTP:

الخطوة 2. أختر المثيل المطلوب الذي تريد تحريره من القائمة المنسدلة Instance Equals to.

الخطوة 3. أختر الواجهة المطلوبة التي تريد تطبيق إعدادات واجهة MSTP عليها من القائمة المنسدلة "نوع الواجهة يساوي إلى".

الخطوة 4. انقر على انتقال.

تحرير إعدادات الواجهة

الخطوة 1. طقطقت زر لاسلكي من الميناء أو متأخر أنت تريد أن يعدل وطقطقة يحرر. تظهر نافذة تحرير إعدادات واجهة MSTP.

الخطوة 2. (إختياري) أختر المثيل المطلوب من القائمة المنسدلة معرف المثيل.

الخطوة 3. (إختياري) انقر فوق زر الاختيار المرغوب في حقل الواجهة.

· الوحدة/الفتحة — من القوائم المنسدلة "الوحدة/الفتحة" و"المنفذ" أختر المنفذ للتكوين. تحدد الوحدة ما إذا كان المحول نشطا أو عضوا في المكدس. يحدد الفتحة المحول المتصل به (الفتحة 1 هي SF500 والفتحة 2 هي SG500). إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات المستخدمة، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة.

· مجموعة تجميع الارتباطات — أختر مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) المطلوبة من القائمة المنسدلة "مجموعة تجميع الارتباطات". يتم إستخدام مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) لربط منافذ متعددة معا. تقوم مجموعات تجميع الارتباطات (LAG) بمضاعفة النطاق الترددي، وزيادة مرونة المنافذ، وتوفير تكرار الارتباط بين جهازين لتحسين إستخدام المنفذ.

الخطوة 4. أختر الأولوية المطلوبة من القائمة المنسدلة أولوية الواجهة. تحدد قيمة الأولوية خيار المنفذ عندما يحتوي الجسر على منفذين يمكن أن يكونا أنشوطة. يتم إختيار المنفذ ذي الأولوية الأقل كمنفذ إعادة التوجيه ومنع المنفذ الآخر.

الخطوة 5. يتم حساب تكلفة المسار بواسطة النطاق الترددي بين المحولات. يتم تحديد المنفذ الجذري استنادا إلى تكلفة المسار. ويصبح المنفذ صاحب التكلفة الأقل للمسار إلى لجسر الرئيسي هو المنفذ الجذري. انقر فوق زر الاختيار المرادف لتكلفة المسار المطلوبة في حقل تكلفة المسار.

· إستخدام الافتراضي — إستخدام التكلفة الافتراضية التي تم إنشاؤها بواسطة النظام.

· معرف من قبل المستخدم — أدخل قيمة لتكلفة المسار في الحقل المعرف من قبل المستخدم.

يتم عرض المعلومات التالية:

· حالة المنفذ — حالة RSTP على المنفذ الذي تم إختياره.

- معطل — STP معطل على المنفذ.

- الحظر — المنفذ محظور. الميناء يستطيع لا يرسل حركة مرور أو يعلم ماك عنوان. يمكن للمنفذ إعادة توجيه بيانات BPDU.

- إعادة التوجيه — يمكن أن يقوم المنفذ بإعادة توجيه حركة مرور البيانات ويستطيع تعلم عناوين MAC الجديدة.

· الدور — دور المنفذ الذي تم تعيينه من قبل بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) لتوفير مسارات STP. الأدوار المتاحة هي:

- الجذر — له مسار التكلفة الأقل لإعادة توجيه الحزم إلى الجسر الرئيسي.

- مخصص — الواجهة التي يتم من خلالها توصيل الجسر بالشبكة المحلية (LAN)، التي توفر مسار التكلفة الأقل من الشبكة المحلية (LAN) إلى الجسر الرئيسي.

- بديل — يوفر مسارا بديلا للجسر الرئيسي من الواجهة الرئيسية.

- النسخ الاحتياطي — يوفر مسار نسخ إحتياطي للمنفذ المخصص. يتم إستخدام منافذ النسخ الاحتياطي أيضا عندما تحتوي الشبكة المحلية (LAN) على إتصالين أو أكثر مؤسسين بمقطع مشترك.

- معطل — لا يشارك المنفذ في الشجرة المتفرعة.

- الحد — المنفذ هو منفذ حدود. عينت الحد ميناء حالته من المثيل 0.

· الوضع — الوضع الحالي للشجرة المتفرعة مثل بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) التقليدي أو بروتوكول الشجرة المتفرعة (RSTP).

· النوع — أنواع منفذ MST هي:

- الحد — يربط المنفذ جسور MST بشبكة محلية في منطقة نائية. وهو يشير إلى ما إذا كان الجهاز المتصل على الجانب الآخر من الارتباط يستخدم وضع RSTP أو STP.

- داخلي — الميناء داخلي.

· معرف الجسر المعين — معرف الجسر الذي يربط الشبكة المحلية (LAN) المشتركة بالجذر.

· معرف المنفذ المعين — معرف الجسر المعين الذي يربط الشبكة المحلية (LAN) المشتركة بالجذر.

· تكلفة محددة — تكلفة المنفذ في مخطط بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP). إن يكون التكلفة منخفض بعد ذلك، عندما يكتشف STP أنشوطة هناك يكون أقل من فرصة أن الميناء منع.

· نقلات الاتصال المتبقية - عدد الخطوات حتى الوجهة التالية.

· انتقال للأمام — عدد المرات التي تغير فيها المنفذ من حالة إعادة التوجيه إلى حالة الحظر.

الخطوة 6. طقطقة يطبق.