الهدف

قامت فرقة العمل المعنية بهندسة الإنترنت (IETF) بتطوير مراقبة الشبكة عن بعد (RMON) لدعم رصد الشبكات المحلية وتحليل بروتوكولاتها. وهو عبارة عن مواصفات مراقبة قياسية تتيح لمختلف شاشات الشبكة وأنظمة وحدات التحكم إمكانية تبادل بيانات مراقبة الشبكة فيما بينها. تعمل خدمة RMON على تسهيل إختيار مسؤولي الشبكة من بين إختبارات مراقبة الشبكة ووحدات التحكم من خلال ميزات تفي باحتياجات الشبكة الخاصة بهم. تحدد RMON المعلومات التي يجب أن يكون أي نظام لمراقبة الشبكة قادرا على توفيرها بشكل محدد. المجموعات العشر في RMON هي: الإحصائيات والأحداث والمحفوظات والتنبيهات والأجهزة المضيفة والأجهزة المضيفة والنظير العلوي N والمصفوفة والتصفية والتقاط وحلقة الرمز المميز. يتم إستخدام مجموعة المحفوظات في RMON لجمع محفوظات إحصائيات المنافذ حتى يمكن ملاحظة أتجاهات حركة مرور البيانات أو الأنماط في الجهاز.

يشرح هذا المستند كيفية تكوين المحفوظات وجدول المحفوظات في RMON على المحولات SX500 Series Stackable Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تكوين التاريخ في RMON

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة والإحصائيات > RMON > المحفوظات. يتم فتح صفحة المحفوظات:

الخطوة 2. انقر إضافة لإضافة مدخل سيرة جديد، والذي يحتوي على نماذج رقمية وفواصل زمنية محددة وتفاصيلها. يتم فتح صفحة إضافة محفوظات RMON:

ملاحظة: يعرض حقل إدخال السيرة الجديدة رقم فهرس إدخال الحدث للمدخل الجديد.

الخطوة 3. أخترت المصدر قارن على أي السيرة عينة أن يكون أخذت، من الوحدة/شق قائمة ميلان إلى جانب وبعد ذلك أخترت الميناء من الميناء المنسدل قائمة. إذا قمت بتكوين التأخير، فعليك إختيار التأخير المرغوب من القائمة المنسدلة "مجموعة التأخير".

ملاحظة: لتكوين مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) ارجع إلى إدارة مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) في المقالة وإعداداتها على المحولات القابلة للتجميع من السلسلة SX500.

الخطوة 4. أدخل عدد العينات المراد تخزينها في الحقل "العدد الأقصى للنماذج المراد الاحتفاظ بها". بشكل افتراضي هيكون 50 عينة.

الخطوة 5. أدخل الفاصل الزمني لأخذ العينات بالثواني في حقل الفاصل الزمني لأخذ العينات. هذا هو مقدار الوقت المنقضي بين جمع العينات. بشكل افتراضي ستكون 1800 ثانية (30 دقيقة).

الخطوة 6. أدخل مستخدم جهاز محطة RMON الذي يطلب معلومات RMON في حقل المالك.

الخطوة 7. انقر فوق تطبيق للحفظ. تتم إضافة الإدخال إلى "جدول التحكم في المحفوظات" ويتم تحديث ملف التكوين الجاري تشغيله.

الخطوة 8. انقر فوق جدول المحفوظات لعرض الإحصائيات. يتم فتح صفحة جدول التحكم في المحفوظات:

يتم شرح الحقول المذكورة أعلاه كما يلي:

· المالك — يعرض مالك إدخال جدول المحفوظات.

· رقم العينة. — يعرض عينة رقم تم أخذ الحالات في الاعتبار.

· إسقاط الأحداث — يعرض عدد الحزم التي تم إسقاطها. قد يحدث هذا لأسباب عديدة، منها أن أحد الأسباب يرجع إلى فشل موارد الشبكة أثناء الفاصل الزمني لأخذ العينات.

· وحدات البايت المتلقاة — يعرض عدد وحدات البايت المتلقاة على الواجهة المختارة. وهذا يتضمن حزم الأخطاء وعناوين FCS الثمانية. FCS (تسلسل التحقق من الإطارات) هو وحدة تحكم في الوصول إلى الإطارات (CRC) ذات نظام ثماني رباعي لاكتشاف البيانات التالفة في الإطارات.

· الحزم المستلمة — يعرض عدد الحزم المستلمة على الواجهات المختارة. ويتضمن حزم الأخطاء وحزم البث المتعدد وحزم البث.

· حزم البث — يعرض عدد حزم البث التي تم استقبالها على الواجهة المختارة. لا يتضمن هذا الرقم حزم البث المتعدد.

· البث المتعدد الذي تم إستلامه — يعرض عدد حزم البث المتعدد التي تم استقبالها على الواجهة المختارة. لا يتضمن هذا الرقم حزم البث.

· أخطاء محاذاة CRC — يعرض عدد أخطاء محاذاة CRC (التحقق الدوري من التكرار) التي حدثت. تعتبر الإطارات التي لا تنتهي بعدد زوجي من الثمانيات أو التي تحتوي على معدل إختبار تكرار دوري (CRC) سيئ أخطاء في محاذاة CRC.

· الحزم الأقل حجما — يعرض عدد الحزم الأقل حجما التي تم استقبالها. الحزم الأقل من حجم هي الحزم التي يكون حجمها أقل من 64 ثمانية.

· الحزم ذات الحجم الزائد — يعرض عدد الحزم ذات الحجم الزائد التي تم تلقيها. الحزم ذات الحجم الزائد هي الحزم التي يزيد حجمها عن 2000 ثمانية.

· الأجزاء — يعرض عدد الأجزاء التي تم تلقيها. الأجزاء هي الحزم التي تحتوي على أقل من 64 ثمانية، باستثناء وحدات بت الإطارات، وتتضمن أنظمة ثمانية FCS.

· Jabber — يعرض عدد الحزم المستلمة التي يزيد حجمها عن 2000 ثمانية، باستثناء وحدات بت الإطار، ويتضمن أنظمة ثمانية FCS التي تحتوي على خطأ في تسلسل التحقق من الإطارات (FCS) أو خطأ في المحاذاة.

· التصادمات — يعرض عدد التصادمات التي تم اكتشافها.

· الاستخدام — يعرض النسبة المئوية لحركة المرور الحالية التي يتم إستخدامها بواسطة الواجهة مقارنة بالحد الأقصى لحركة المرور التي يمكن للواجهة معالجتها.

الخطوة 9. انقر فوق جدول التحكم في المحفوظات للعودة إلى صفحة التحكم في المحفوظات.