الهدف

تتيح صفحة جيران IPv6 للمستخدمين عرض جدول جيران IPv6 وتحريره داخل واجهة IPv6. سيعرض "الجدول المجاور ل IPv6" جميع جيران IPv6 المتصلين بالجهاز والسماح بالتغييرات والحذف للأجهزة الأخرى المتصلة مع إمكانية إضافة جيران آخرين إلى الجدول.

الهدف من هذه المقالة هو توضيح كيفية تكوين جيران IPv6.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تكوين جيران IPv6

مسح جدول جيران IPv6

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر Administration (إدارة) > واجهة الإدارة > جيران IPv6. يتم فتح صفحة جيران IPv6:

الخطوة 2. لمسح الجدول، انقر فوق أزرار الاختيار المطابقة لنوع عناوين IPv6 للمسح من الجدول.

· ثابت فقط — امسح الجدول الخاص بجميع عناوين IPv6 الثابتة

· ديناميكية فقط — مسح الجدول الخاص بجميع عناوين IPv6 الديناميكية

· جميع العناوين الديناميكية والثابتة — امسح الجدول من عناوين IPv6 الثابتة والحركية على حد سواء

الخطوة 3. لمسح النوع المحدد من عناوين IPv6، انقر فوق إما تطبيق لمسح العناوين المختارة أو إلغاء الأمر لإلغاء الإجراء.

إضافات إلى جدول جيران IPv6

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر Administration (إدارة) > واجهة الإدارة > جيران IPv6. يتم فتح صفحة جيران IPv6:

الخطوة 2. انقر فوق الزر إضافة. تظهر نافذة جديدة.

الخطوة 3. أدخل في حقل عنوان IPv6 عنوان IPv6 للجهاز الذي ستتم إضافته إلى المحول في الحقل.

الخطوة 4. أدخل في حقل عنوان MAC عنوان MAC للجهاز الذي ينتمي إليه عنوان IPv6.

الخطوة 5. بعد أن يكون للحقلين السابقين إدخالات صالحة، انقر فوق تطبيق لإضافة الجهاز إلى الجدول أو إغلاق لإيقاف الإضافات إلى الجهاز إلى الجدول.

حذف جيران IPv6 في الجدول

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر Administration (إدارة) > واجهة الإدارة > جيران IPv6. يتم فتح صفحة جيران IPv6:

الخطوة 2. حدد خانات الاختيار لجيران IPv6 غير المرغوب فيهم.

الخطوة 3. انقر فوق حذف لحذف جيران IPv6 هؤلاء من الجدول.

تغييرات على جيران IPv6 في الجدول

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر Administration (إدارة) > واجهة الإدارة > جيران IPv6. يتم فتح صفحة جيران IPv6:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار المطابقة لجارة IPv6 لاختيار جهاز IPv6 الذي سيتم تغييره.

الخطوة 3. انقر فوق تحرير. يظهر إطار تحرير جار IPv6.

الخطوة 4. لتغيير عنوان MAC، أدخل عنوان MAC صالح في حقل عنوان MAC للجهاز.

الخطوة 5. انقر فوق الزر التبادلي المطلوب لمعرفة كيفية عمل عنوان IPv6 المجاور.

· ساكن إستاتيكي — يجعل عنوان IPv6 يعمل كعنوان IP ساكن إستاتيكي، والذي يحتفظ بنفس IP في جميع الأوقات.

· ديناميكية — تجعل عنوان IPv6 يعمل كعنوان IP ديناميكي، والذي يغير عنوان IP بناء على شروط مختلفة محددة مسبقا.

الخطوة 6. بعد عمل التغييرات، انقر إما تطبيق للاحتفاظ بالتغييرات التي تم إجراؤها على الجهاز أو إغلاق للتراجع عن التغييرات التي تم إجراؤها على الجهاز.