الهدف

نقطة كود الخدمات التفاضلية (DSCP) هي تقييم مستوى جودة الخدمة للحزمة في الطبقة 3. حزم خارج ملف التعريف هي الجزء من تدفق حركة المرور الذي يتجاوز الحد المحدد لجودة الخدمة. يعين الشرطي، الذي تم تعيينه إلى خرائط الفئة، الإجراء الذي يجب إتخاذه على حركة المرور هذه.

إذا تجاوز تدفق حركة المرور الحد المحدد لجودة الخدمة (QoS) وإذا تجاوز هذا الإجراء يكون بسبب DSCP خارج ملف التعريف، يقوم المحول بإعادة تعيين القيمة الأصلية باستخدام القيمة الجديدة لحزم IP خارج ملف التعريف. كما أنه يستبدل القيم الأصلية فعليا بقيم DSCP جديدة في حزم خارج ملف التعريف.

الهدف من هذا المستند هو شرح كيفية تكوين تخطيط DSCP خارج ملف التعريف على المحول.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تكوين تخطيط DSCP خارج ملف التعريف

الخطوة 1. سجل الدخول إلى أداة تكوين الويب لاختيار جودة الخدمة > الوضع المتقدم لجودة الخدمة > تخطيط DSCP خارج ملف التعريف. يتم فتح صفحة تخطيط DSCP خارج ملف التعريف:

وكن مثالا على ذلك، فهناك ثلاثة مستويات من خدمات جودة الخدمة التي يتم توفيرها (خدمات الفضة والذهب والبلاتين). قيم DSCP الواردة التي يتم منحها لهذه الخدمات هي 100 و 200 و 300 على التوالي. إذا تم إعادة توجيه حركة المرور هذه إلى موفر خدمة آخر يستخدم نفس مستويات حركة المرور ولكن قيم DSCP التي يتم إستخدامها للإشارة إلى حركة المرور هذه هي 400 و 500 و 600، فيعمل تعيين خارج ملف التعريف على تغيير القيم الواردة عند تعيينها إلى القيم الصادرة. تتيح صفحة تخطيط DSCP خارج ملف التعريف للمستخدم تغيير قيمة DSCP لحركة مرور البيانات الواردة والصادرة من المحول. يظهر DSCP In قيمة DSCP للحزمة الواردة والتي يجب تعيينها إلى قيمة بديلة.

الخطوة 2. أختر قيمة DSCP إلى حيث يتم تعيين القيمة الواردة من القائمة المنسدلة.

الخطوة 3. انقر فوق تطبيق لتحديث ملف التكوين الجاري تشغيله.

ملاحظة: إذا تم النقر فوق إستعادة الافتراضيات، فسيتم إستعادة القيم الافتراضية.