الهدف

بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) هو بروتوكول شبكة يمنع حدوث حلقات التكرار في المخطط. تتسبب هذه الحلقات في قيام المحولات بإعادة توجيه حركة مرور البيانات لمقدار غير محدود من المرات. وهذا يتسبب في فيضان الشبكة واستخدام مواردها، مما يقلل من كفاءة الشبكة.

يتم إستخدام إعدادات واجهة STP لزيادة كفاءة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) لكل منفذ. يعمل الارتباط السريع لوظيفة منفذ الحافة على زيادة سرعة تقارب بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) من خلال تعيين منفذ على حالة إعادة توجيه عند توصيل جهاز ما. يتم إستخدام حماية حماية الجذر ووحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) للتحكم في مخطط بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP). يمنع هذا التحكم الإضافي في المخطط أي تكرار لحلقات تكرار الجسر.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين إعدادات واجهة STP على المحولات SX500 Series Stackable Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

· الإصدار 1.2.7.76

إعدادات واجهة STP

ملاحظة: قبل تكوين إعدادات واجهة STP، يجب على المستخدم إختيار وضع تشغيل STP التقليدي. راجع تكوين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على المحولات من السلسلة SX500 Series Stackable للحصول على مزيد من المعلومات.

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب لاختيار الشجرة المتفرعة > إعدادات واجهة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP). تظهر صفحة إعدادات واجهة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP):

الخطوة 2. أختر نوع الواجهة التي تريد تحريرها من القائمة المنسدلة نوع الواجهة.

الخطوة 3. انقر فوق انتقال لعرض المنافذ أو مجموعات تجميع الارتباطات (LAG) فقط على الصفحة.

الخطوة 4. طقطقت ال radio زر من الميناء أو متأخر أن يكون ربطت إلى الآخر مفتاح وطقطقة يحرر. تظهر نافذة تحرير واجهة STP:

الخطوة 5. (إختياري) انقر فوق زر الراديو الذي يماثل نوع الواجهة المطلوب في حقل الواجهة.

· الوحدة/الفتحة — من القوائم المنسدلة "الوحدة/الفتحات" أختر الوحدة/الفتحة المناسبة. تحدد الوحدة ما إذا كان المحول نشطا أو عضوا في المكدس. يحدد الفتحة المحول المتصل به (الفتحة 1 هي SF500 والفتحة 2 هي SG500). إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات المستخدمة، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة.

- المنفذ — من القائمة المنسدلة "المنفذ"، أختر المنفذ المناسب للتكوين.

· مجموعة تجميع الارتباطات — أختر أي تأخير يتم الإعلان عن بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) من القائمة المنسدلة للتأخير. يتم إستخدام مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) لربط منافذ متعددة معا. تقوم مجموعات تجميع الارتباطات (LAG) بمضاعفة النطاق الترددي، وزيادة مرونة المنافذ، وتوفير تكرار الارتباط بين جهازين لتحسين إستخدام المنفذ.

الخطوة 6. تحقق من تمكين في حقل STP لتمكين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على الواجهة.

الخطوة 7. انقر زر الانتقاء الذي يماثل الاستخدام المرغوب للارتباط السريع في حقل منفذ الحافة. يتم إستخدام الارتباط السريع لتعيين منفذ تلقائيا على حالة إعادة التوجيه عند تشغيل إرتباط المنفذ. يحسن الارتباط السريع تقارب بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP).

· تمكين — يعمل على تمكين الارتباط السريع على الفور.

· تلقائي — ينتظر تمكين الارتباط السريع حتى بضع ثوان من تنشيط الواجهة بحيث يمكن حل حلقات التكرار أولا.

· تعطيل — تعطيل الارتباط السريع.

الخطوة 8. (إختياري) حدد تمكين في حقل "حماية الجذر" لتمكين "حماية الجذر" على الواجهة. يتيح لك هذا الخيار فرض وضع الجسر الرئيسي في الشبكة. لا يسمح واقي الجذر للأجهزة المتصلة الجديدة بأن تصبح الجسر الرئيسي، وهو ما قد يؤثر على مخطط STP.

ملاحظة: يجب تكوين واقي الجذر فقط على الواجهات التي تخرج من الجسر الرئيسي.

الخطوة 9. (إختياري) تحقق من تمكين في حقل حارس وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) لتمكين حماية وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) على الواجهة. يسمح حماية وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) للمستخدم بفرض حدود مجال بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على الواجهة وإبقاء المخطط النشط متوقعا. لا يمكن أن تؤثر الأجهزة المتصلة بواجهة لها وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) الممكنة على مخطط STP. عندما يستلم المفتاح BPDU على القارن مع BPDU حارس يمكن، القارن معأق و SNMP مصيدة خلقت.

ملاحظة: يجب تمكين حارس وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) على الواجهات التي يتم فيها تمكين سرعة المنفذ وليس على أي واجهة أخرى.

الخطوة 10. انقر زر الانتقاء الذي يتوافق مع الخيار المرغوب في حقل معالجة BPDU. وهذا يحدد كيفية إدارة حزم BPDU عند تعطيل بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على الواجهة. يتم إستخدام وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs) لإرسال معلومات بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP).

· إستخدام الإعدادات العمومية — يستخدم الإعدادات المحددة في صفحة حالة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) والإعدادات العامة.

· التصفية — على المنافذ التي يتم فيها تمكين PortFast، يتم تمكين تصفية BPDU لمنع إرسال وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs) أو معالجتها على منفذ محول واحد أو أكثر.

· فيض— تتم إعادة توجيه حزم BPDU بواسطة جميع الواجهات عند تعطيل بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على الواجهة.

الخطوة 11. انقر فوق زر الاختيار المرادف لتكلفة المسار المطلوبة في حقل تكلفة المسار. تكلفة المسار هي مساهمة المنفذ في المسار الجذري.

· إستخدام الافتراضي — إستخدام التكلفة الافتراضية التي تم إنشاؤها بواسطة النظام.

· معرف من قبل المستخدم — أدخل قيمة لتكلفة المسار في الحقل المعرف من قبل المستخدم. يجب إختيار تكلفة المسار فيما يتعلق بالواجهة التي يتم من خلالها إرسال الحزم. يتم إختيار واجهة ذات تكلفة مسار أقل كواجهة صادرة.

الخطوة 12. من القائمة المنسدلة أولوية ، أختر قيمة أولوية الواجهة. تحدد قيمة الأولوية خيار المنفذ عندما يحتوي الجسر على منفذين متصلين في حلقة. كلما انخفضت القيمة، إرتفعت الأولوية التي يتمتع بها المنفذ على الجسر.

تعرض الحقول التالية إحصائيات الواجهة.

· حالة المنفذ — الحالة الحالية للمنفذ المحدد.

- معطل — STP معطل. يرسل الميناء حركة مرور أثناء يعلم ماك عنوان.

- الحظر — المنفذ محظور حاليا، ولا يمكن إعادة توجيه حركة المرور.

- يستمع — الميناء يستطيع لا يرسل حركة مرور، ويستطيع لا يعلم ماك عنوان.

- يعلم — يمكن أن تتعلم المنافذ في هذه الحالة عناوين MAC جديدة، ولكن لا يمكنها إرسال إطارات البيانات.

- إعادة التوجيه — يمكن للمنافذ الموجودة في هذه الحالة الآن إرسال إطارات البيانات واستقبالها وإرسال وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) واستقبالها.

· معرف الجسر المعين — أولوية الجسر وعنوان MAC الخاص بالجسر المعين.

· معرف المنفذ المعين — أولوية المنفذ المحدد وواجهة تشغيله.

· التكلفة المعينة - تكلفة المنفذ الذي يعد جزءا من مخطط بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP). يكون من غير المحتمل حظر المنافذ ذات التكاليف المنخفضة إذا اكتشف بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) حلقات التكرار.

· عمليات الانتقال للأمام — كم مرة تغير المنفذ من حالة الحظر إلى حالة إعادة التوجيه.

· سرعة المنفذ.

· التأخير — التأخير الذي ينتمي إليه المنفذ. تتجاوز إعدادات مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) إعدادات المنفذ.

الخطوة 13. طقطقة يطبق.