الهدف

يقوم بروتوكول التحكم في تجميع الارتباطات (LACP) بتجميع الارتباطات الفردية في إرتباط منطقي واحد لتوفير نطاق ترددي أكبر بكثير. يتم إستخدامه لتحديد أولوية المنافذ على تجميع الارتباطات (LAG). يمكن أن يحتوي مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) الديناميكية على ما يصل إلى 16 منفذا من النوع نفسه ولكن يمكن أن يكون 8 منافذ فقط نشطة في وقت واحد. عندما يحتوي مجموعة تجميع الارتباطات على أكثر من 8 منافذ، يستخدم الجهاز أولوية نظام LACP وأولوية منفذ LACP لتحديد المنافذ التي تصبح نشطة.

يتم إستخدام أولوية نظام LACP لتحديد ما إذا كان الجهاز المحلي أو الجهاز البعيد لديه أولوية أم لا. يتحكم الجهاز صاحب قيمة الأولوية الأقل في تحديد المنفذ في مجموعة تجميع الارتباطات (LAG). إذا كانت الأجهزة لها نفس أولوية نظام LACP، فسيتم مقارنة عناوين MAC. يتم توفير التحكم للجهاز صاحب عنوان MAC الأدنى. يتم إستخدام أولوية منفذ LACP لتحديد ثمانية منافذ للجهاز ذي الأولوية الأعلى تكون نشطة في مجموعة تجميع الارتباطات (LAG). تكون المنافذ ذات قيم الأولوية الأدنى نشطة.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين LACP على المحولات SX500 Series Stackable Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

· الإصدار 1.2.7.76

تكوين LACP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة المنافذ > تجميع الارتباطات > LACP. يتم فتح صفحة LACP:

الخطوة 2. أدخل قيمة لأولوية نظام LACP في حقل أولوية نظام LACP. يتم إستخدام أولوية نظام LACP لتحديد المحول الذي يتخذ قرار المنافذ التي تشارك بشكل نشط في مجموعة تجميع الارتباطات (LAG).

الخطوة 3. طقطقة يطبق.

الخطوة 4. طقطقت الخيار زر من الميناء أنت تريد أن يعدل وطقطقة يحرر.

الخطوة 5. (إختياري) من القوائم المنسدلة الوحدة/الفتحة والمنفذ أختر المنفذ الذي تريد تكوينه.

الخطوة 6. أدخل قيمة لأولوية المنفذ في حقل أولوية منفذ LACP. كلما انخفضت القيمة، زادت الأولوية التي يتمتع بها المنفذ على التأخير.

الخطوة 7. انقر فوق زر الاختيار المتوافق مع مهلة LACP المطلوبة. وهذا يحدد الفاصل الزمني بين أوقات الإرسال والاستقبال لوحدات بيانات بروتوكول LACP (PDUs).

· طويل — يستخدم فاصل زمني طويل بين أوقات الإرسال والاستقبال الخاصة بوحدات LACP PDU المتتالية. يوصى بإجراء ذلك حتى لا يتم تبادل وحدات توزيع الطاقة (PDU) بشكل متكرر مما يمكنه التغلب على وحدة المعالجة المركزية (CPU) الخاصة بالمحول.

· قصير — يستخدم فاصل زمني قصير بين أوقات الإرسال والاستقبال الخاصة بوحدات LACP PDU المتتالية. يتم إرسال وحدات توزيع الطاقة (PDU) بشكل متكرر للغاية.

الخطوة 8. طقطقة يطبق.