الهدف

يحتاج المسؤول إلى مراقبة مستمرة لاستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) للمحول طراز SX500 Series Stackable Switch. ويتم القيام بذلك بحيث لا تثقل حركة المرور المفرطة كاهل وحدة المعالجة المركزية (CPU) التي قد تتسبب في إبطاء المحول. الأنواع المختلفة من حركة المرور التي يعالجها المحول هي حركة مرور الإدارة، حركة مرور البروتوكول، وتطفل حركة مرور. إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) هي طريقة لمراقبة مدى إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) للمحول.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) على المحولات SX500 Series Stackable Switches

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تكوين إستخدام وحدة المعالجة المركزية

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > تشخيص > إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU). تظهر صفحة إستخدام وحدة المعالجة المركزية:

الخطوة 2. في حقل إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU)، تحقق من تمكين مراقبة إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU). الإعداد الافتراضي محدد.

الخطوة 3. في حقل "معدل التحديث"، انقر فوق زر الاختيار المطابق لمعدل التحديث المطلوب للرسم البياني لاستخدام وحدة المعالجة المركزية. تبدأ البيانات في الدفق بعد إختيار معدل تحديث.

· عدم التحديث — لن يتم أخذ عينات إستخدام وحدة المعالجة المركزية.

· 15 ثانية. — يتم أخذ عينات إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) كل 15 ثانية.

· 30 ثانية. — يتم أخذ عينات إستخدام وحدة المعالجة المركزية كل 30 ثانية.

· 60 ثانية. — يتم أخذ عينات إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) كل 60 ثانية.

ملاحظة: يعرض حقل معدل إدخال وحدة المعالجة المركزية عدد الإطارات في الثانية التي تتلقاها وحدة المعالجة المركزية. ويتم تمثيل الاستخدام على مخطط بالمحور Y (الرأسي) كنسبة مئوية لوحدة المعالجة المركزية المستخدمة، والمحور X (الأفقي) كرقم عينة. في النشر الصغير، تكون النسبة المئوية العادية أقل من 50٪، ولكن في عمليات النشر الأكبر، قد تكون النسب الأعلى عادية. يمكن أن تؤدي عمليات مثل الشجرة المتفرعة وتحديثات جدول توجيه IP وأوامر Cisco IOS وعواصف البث إلى إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) بشكل كبير.

الخطوة 4. انقر على تطبيق لحفظ الإعدادات.