الهدف

عنوان التحكم في الوصول المتوسط (MAC) هو عنوان طبقة إرتباط بيانات فريد تم تعيينه لجهاز الشبكة. يحتفظ المحول الذي هو جهاز طبقة إرتباط البيانات بجدول عنوان MAC لإعادة توجيه الإطارات إلى منفذ الوجهة. يتم إنشاء إدخال جدول عنوان MAC على المحول إما بشكل ثابت أو ديناميكي.

يتم بناء جدول عنوان MAC الديناميكي باستخدام عنوان مصدر MAC للإطارات المتلقاة. يفيض المفتاح إطار عندما الغاية {upper}mac address لا يقدم في الحركي {upper}mac address طاولة. عندما يستجيب النظام الوجهة، يضيف المحول عنوان مصدر MAC ومعرف المنفذ ذوي الصلة إلى جدول العناوين. ثم يرسل المفتاح بعد ذلك إطار إلى أن ميناء دون يفيض all the ميناء.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين وقت التقادم وعنوان MAC الديناميكي على المحولات SX500 Series Stackable Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx500 Series

- SG500X sery

إصدار البرامج

- 1.4.8.06

إدارة وقت تقادم عناوين MAC الديناميكية

تتكون إدارة عنوان MAC الديناميكي من تكوين زمن تقادم عنوان MAC الديناميكي واستعلام عنوان MAC الديناميكي كما هو موضح في الأقسام التالية.

ملاحظة: قد تختلف الصور بشكل طفيف طبقا لنموذج الجهاز الذي تستخدمه بدقة. تم التقاط الصور أدناه من محول SG500X-48MP.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول واختر جداول عناوين MAC > إعدادات العنوان الديناميكي.

الخطوة 2. في صفحة إعدادات العنوان الديناميكي، أدخل الفترة الزمنية التي تتم بعد ذلك إزالة عنوان MAC غير النشط من جدول عناوين MAC الديناميكية في حقل وقت التقادم. المدى from 10 to 630 ثاني.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إدخال 300. هذه هي القيمة الافتراضية.

الخطوة 3. انقر   لحفظ الإعدادات.

تكوين استعلام عنوان MAC الديناميكي

الخطوة 1. في لوحة التصفح، أختر جداول عناوين MAC > العناوين الديناميكية.

يتم تنفيذ استعلام عنوان MAC الديناميكي بواسطة أي من الطرق التالية بناء على المعلومات المعروفة.

- عامل التصفية - يقوم بتصفية جدول العناوين الديناميكي استنادا إلى القيم المتوفرة ضمن منطقة التصفية.

- مفتاح فرز جدول العناوين الديناميكية - يقوم بتصفية جدول العناوين الديناميكي استنادا إلى المفتاح الذي يتم إختياره من القائمة المنسدلة لمفتاح فرز جدول العناوين الديناميكي.

استعلام عنوان MAC الديناميكي حسب أسلوب التصفية

الخطوة 2. في منطقة عامل التصفية، تحقق من شروط الاستعلام المطلوبة.

- معرف شبكة VLAN يساوي - أدخل معرف شبكة VLAN لشبكة VLAN التي يتم تنفيذ الاستعلام لها.

- عنوان MAC يساوي - أدخل عنوان MAC للواجهة على المحول الذي يتم تنفيذ الاستعلام له.

- الواجهة تساوي - انقر فوق أحد أزرار إختيار نوع الواجهة التالية التي يتم تنفيذ الاستعلام لها.

- الوحدة/الفتحة والمنفذ - معرف الوحدة (نشط، أعضاء، إستعداد) في المكدس وعدد فتحات التوسعة المتوفرة فيه. يدعم هذا المحول ما يصل إلى 4 وحدات. أختر المنفذ المطلوب من القائمة المنسدلة Port باستخدام أي الاستعلام يتم تنفيذه. إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات المستخدمة، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة.

- LAG - يتم دمج العديد من منافذ المحول لتكوين مجموعة واحدة تعرف باسم مجموعة تجميع الارتباطات (LAG). يدعم هذا المحول ما يصل إلى 8 مجموعات تجميع إرتباطات (LAG). أختر التأخير المطلوب من القائمة المنسدلة "مجموعة تجميع الارتباطات".

ملاحظة: في هذا المثال، يتم التحقق من جميع الشروط ويتم إختيار قيم مختلفة وإدخالها في الحقول المقابلة.

الخطوة 3. انقر فوق الزر انتقال لتصفية جدول العناوين الديناميكي استنادا إلى الشروط المحددة في منطقة التصفية.

الخطوة 4. (إختياري) انقر فوق الزر مسح عامل التصفية لإلغاء تحديد أي من الشروط ومسح الحقول في منطقة عامل التصفية.

استعلام عنوان MAC الديناميكي حسب أسلوب مفتاح الفرز

الخطوة 1. أختر المفتاح المطلوب من القائمة المنسدلة لمفاتيح فرز جدول العناوين الديناميكي التي تم تصفية جدول العناوين الديناميكي لها. تحتوي القائمة المنسدلة على معرف VLAN وعنوان MAC والواجهة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار معرف شبكة VLAN.

الخطوة 2. انقر فوق الزر انتقال لفرز جدول العناوين الديناميكي.

الخطوة 3. (إختياري) انقر على قم بمسح عناوين MAC من جدول العناوين الديناميكي.

الخطوة 4. لحفظ التكوين بشكل دائم، انقر فوق  زر الوميض في الجزء العلوي من الأداة المساعدة المستندة إلى الويب.

حقوق النشر © لعام 2017 لشركة Cisco Systems، Inc. جميع الحقوق محفوظة.