الهدف

في الوضع الأساسي لجودة الخدمة، يمكن تكوين مجال معين في الشبكة كمجال موثوق به. يتم وضع علامة على الحزم الموجودة داخل هذا المجال بأولوية 802.1p و/أو DSCP للإشارة إلى نوع الخدمة التي يجب تطبيقها عليها. يتم تعيين الحزم إلى قوائم انتظار مخرجات معينة استنادا إلى الأولوية المعطاة لهم.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين إعدادات واجهة جودة الخدمة في الوضع الأساسي لجودة الخدمة على المحولات SX500 Series Stackable Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

· الإصدار 1.2.7.76

إعدادات الواجهة

ملاحظة: لتكوين الوضع الأساسي، يجب تلبية المتطلبات التالية:

· يجب تمكين الوضع الأساسي على صفحة خصائص جودة الخدمة. يرجى الرجوع إلى المقالة، تكوين خصائص جودة الخدمة على المحولات SX500 Series Stackable Switches لهذا التكوين.

· تكوين وضع الثقة في صفحة "الإعداد العام". يدعم المحول الوضع الموثوق ل CoS/802.1p والوضع الموثوق ل DSCP. يستخدم وضع COs/802.1p الموثوق به أولوية 802.1p في علامة شبكة VLAN. يستخدم الوضع الموثوق ل DSCP قيمة DSCP في رأس IP. يرجى الرجوع إلى المقالة الإعدادات العامة على الوضع الأساسي لجودة الخدمة (QoS) على المحولات فئة SX500 القابلة للتكديس لهذا التكوين.

الخطوة 1. أستخدم الأداة المساعدة لتكوين الويب، واختر جودة الخدمة > وضع QoS الأساسي > إعدادات الواجهة. تظهر صفحة إعدادات الواجهة:

الخطوة 2. من القائمة المنسدلة نوع الواجهة أختر منفذا للوحدة أو مجموعة تجميع إرتباطات (LAG) وانقر فوق انتقال لعرض قائمة بالمنافذ أو مجموعات تجميع الارتباطات (LAG).

الخطوة 3. انقر فوق زر انتقاء المنفذ أو مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) الذي تريد تعديله وانقر فوق تحرير.

ملاحظة: إذا تم النقر فوق إعدادات النسخ، يمكن نسخ إعدادات المنفذ المحدد إلى منافذ أخرى.

الخطوة 4. انقر زر الانتقاء الذي يماثل القارن المرغوب في حقل الواجهة.

· الوحدة/الفتحة والمنفذ — من القوائم المنسدلة "الوحدة/الفتحة" والمنفذ أختر المنفذ للتكوين. هذا يؤثر فقط على المنفذ الواحد الذي تم إختياره.

· LAG — من القائمة المنسدلة "مجموعة تجميع الارتباطات" أختر "مجموعة تجميع الارتباطات (LAG)"؛ و"مجموعة تجميع الارتباطات" المطلوب تكوينها. يؤثر ذلك على مجموعة المنافذ المحددة في تكوين مجموعة تجميع الارتباطات (LAG).

الخطوة 5. حدد تمكين في حقل حالة جودة الخدمة لتمكين جودة الخدمة. في حالة تمكين حالة جودة الخدمة، يتم ترتيب أولويات المنافذ استنادا إلى الوضع الموثوق به على مستوى النظام والذي يكون إما COs/802.1p أو DSCP. إذا لم يتم تمكين حالة جودة الخدمة جميع حركة المرور الواردة على المنفذ، فسيتم تعيين المنفذ على قائمة انتظار أفضل الجهود ولا يحدث أي ترتيب للأولوية.

الخطوة 6. طقطقة يطبق. يعاد فتح صفحة إعدادات الواجهة وتعرض المنفذ الذي تم تحريره.