الهدف

نطاقات الوقت في 802.1x هي نطاق الوقت المطلق ونطاق الوقت المتكرر. النطاق الزمني المتكرر هو نطاق زمني يمكن تكوينه مع نطاق زمني مطلق على 802.1x. إذا كان لنطاق الوقت نطاق متكرر واحد أو أكثر وتم تكوينه إلى منفذ 802.1x enabled، يكون المنفذ 802.1x نشطا خلال الفترة (الفترات) الزمنية المحددة في النطاق (النطاقات) المتكررة التي تقع أيضا ضمن وقت البدء والانتهاء لنطاق الوقت المطلق. عندما يكون منفذ 802.1x enabled خارج نطاق وقته المطلق و/أو نطاق الوقت المتكرر، يكون غير نشط 802.1x ويعادل فرض غير المصرح به. تتيح صفحة النطاق المتكرر إنشاء نطاق متكرر يمكن إضافته بعد ذلك إلى نطاق زمني تم إنشاؤه في صفحة النطاق الزمني. يتم تفسير جميع مواصفات الوقت على أنه التوقيت المحلي (لا يؤثر التوقيت الصيفي على هذا).

الهدف من هذا المستند هو شرح تكوين النطاق المتكرر ل 802.1X على المحولات SG500X Series Stackable Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس SG500X Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تكوين النطاق المتكرر ل 802.1x

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب، واختر التأمين > 802.1X > النطاق المتكرر. تفتح صفحة النطاق المتكرر:

الخطوة 2. في حقل اسم النطاق الزمني، أختر النطاق الزمني المطلوب من القائمة المنسدلة التي يلزم إضافة النطاق الزمني المتكرر إليها.

الخطوة 3. انقر فوق إضافة لإضافة نطاق الوقت المتكرر. يتم فتح صفحة النطاق الزمني المتكرر:

ملاحظة: يعرض اسم النطاق الزمني اسم النطاق الزمني الذي ستتم إضافة النطاق المتكرر إليه.

الخطوة 4. في حقل وقت البدء المتكرر أختر يوم من الأسبوع والوقت الذي يبدأ فيه النطاق المتكرر من القائمة المنسدلة ليوم من الأسبوع والوقت على التوالي.

الخطوة 5. في حقل وقت الانتهاء المتكرر أختر يوم من الأسبوع والوقت الذي ينتهي فيه النطاق المتكرر من القائمة المنسدلة ليوم من الأسبوع والوقت على التوالي.

الخطوة 6. انقر فوق تطبيق لحفظ التغييرات. يظهر الإدخال الذي تمت إضافته حديثا في جدول النطاق المتكرر.