الهدف

يتم إستخدام صفحة إعدادات النظام لتخصيص نتائج عرض المحول. يمكن أن يحتوي العرض على رسالة شعار للسماح بالوصول إلى المستخدمين المصادق عليهم فقط. الهدف من هذا المستند هو المساعدة في تكوين إعدادات إدارة النظام على المحولات SX500 Series Stackable Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

الإجراء بالتفصيل

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب، واختر Administration>إعدادات النظام. تظهر صفحة إعدادات النظام:

الخطوة 2. في حقل موقع النظام، أدخل قيمة حرف تتوافق مع الموقع الفعلي للمحول.

الخطوة 3. في حقل جهة اتصال النظام، أدخل قيمة حرف تتوافق مع اسم جهة الاتصال.

الخطوة 4. في حقل اسم المضيف أختر أحد الخيارين التاليين:

· إستخدام الافتراضي — يسمح لك باستخدام اسم المحول الافتراضي.

· معرف من قبل المستخدم — يسمح لك بإدخال اسم في الحقل لتعيينه على المحول.

الخطوة 5. في حقل شعار تسجيل الدخول، أدخل النص الذي ترغب في عرضه في صفحة تسجيل الدخول.

الخطوة 6. (إختياري) انقر فوق معاينة لعرض النص المكتوب. إغلاق نافذة المعاينة.

الخطوة 7. انقر فوق تطبيق في صفحة إعدادات النظام لحفظ التكوين.