الأهداف

تعد تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) ميزة متوفرة في الأجهزة القائمة على تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) التي توفر الطاقة الكهربية للأجهزة المتصلة المزودة بالطاقة (PD) عبر الكبلات النحاسية دون أي تداخل لحركة مرور الشبكة. تتيح صفحة خصائص التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) إمكانية تحديد وضع التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) أو وضع حد للفئة (PoE) كما تحدد ملائمات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) التي سيتم إنشاؤها. عندما يتصل التشغيل PD فعليا وإذا استهلك الطاقة، فقد يستهلك أقل بكثير من الحد الأقصى للطاقة المسموح به. يتم تعطيل طاقة الإخراج عند حدوث إعادة تشغيل الطاقة أو التهيئة أو تكوين النظام لضمان عدم تلف الأجهزة التي تم تشغيلها.

الهدف من هذا المستند هو تكوين خصائص تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) وتوفير معلومات حول تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) على المحولات طراز Sx500 Series Stackable Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تكوين خصائص التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة المنفذ > PoE > الخصائص. يتم فتح صفحة خصائص التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت:

الخطوة 2. انقر فوق زر الاختيار الذي يتوافق مع وضع الطاقة المطلوب للمحول الذي يدعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) في حقل وضع الطاقة:

· حد المنافذ — يتم تكوين الحد الأقصى للطاقة لكل منفذ بواسطة المستخدم.

· حد الفئة — يتم تحديد الحد الأقصى للطاقة لكل منفذ حسب فئة الجهاز، وهو ما ينتج عن مرحلة التصنيف. في هذه المرحلة، يحدد PD فئته، وهي كمية الطاقة القصوى التي يستهلكها PD. مكنت هذا افتراضيا.

الخطوة 3. لتمكين الملائمات، حدد خانة الاختيار تمكين في حقل الملائمات. إذا تم تمكين إختبارات SNMP، فيجب عليك أيضا تمكين بروتوكول SNMP وتكوين مستلم إعلام SNMP واحد على الأقل. بشكل افتراضي، يتم التحقق من هذا. لمعرفة المزيد حول تكوين إختبارات SNMP، ارجع إلى تكوين المقالة لإعدادات مصيدة SNMP على المحولات SX500 Series Stackable Switches.

الخطوة 4. في حقل الحد الفاصل لملائمة الطاقة، أدخل عتبة الاستخدام التي تمثل نسبة مئوية من حد الطاقة. يتم بدء تنبيه إذا تجاوزت الطاقة هذه القيمة. القيمة الافتراضية هي 95.

يعرض جدول خصائص التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت العدادات لكل جهاز أو لكل وحدات المكدس:

· رقم الوحدة. — يمثل الوحدة في مكدس المحولات.

· الطاقة الاسمية — إجمالي كمية الطاقة التي يمكن للمحول أن يوفرها لجميع مصادر الطاقة (PD) المتصلة.

· الطاقة المستهلكة - كمية الطاقة التي تستهلكها حاليا منافذ التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE).

· الطاقة المتوفرة — الطاقة الاسمية (كمية الطاقة المستهلكة).

الخطوة 5. انقر فوق تطبيق لحفظ التغييرات.