الهدف

تحدث عاصفة مرور عندما تغمر الحزم الشبكة المحلية (LAN) مما يتسبب في حركة مرور كبيرة ويقلل من أداء الشبكة. عند إستقبال إطارات البث الأحادي أو البث المتعدد أو غير المعروفة، يتم تكرارها ويتم إرسال نسخة إلى العديد أو كل منافذ الخروج. وبهذا يتم تحويل حزمة واحدة إلى عدة حزم، مما قد يؤدي إلى حدوث عاصفة في حركة المرور.

يتحقق التحكم في عواصف حركة المرور الواردة باستخدام الحد الذي تم تكوينه ويتجاهل المنفذ حركة المرور بعد الوصول إلى هذا الحد. يتم حظر المنفذ إلى أن ينخفض مستوى حركة المرور إلى ما دون مستوى الحد الأدنى. و بعدين بيرجع بيتقدم بشكل طبيعي. الغرض من هذه المقالة هو شرح خطوات تكوين التحكم في العاصفة على المحول SX500 Series Stackable Switch.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

· الإصدار 1.2.7.76

تكوين التحكم في العاصفة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتهيئة الويب واختر الأمان > التحكم في العواصف. يتم فتح صفحة التحكم في العاصفة:

الخطوة 2. طقطقت ميناء وطقطقة يحرر. يتم عرض صفحة تحرير عنصر تحكم العاصفة.

الخطوة 3. (إختياري) أختر المنفذ من القائمة المنسدلة إلى يمين الواجهة لتمكين التحكم في العاصفة.

الخطوة 4. تحقق من تمكين إلى يمين التحكم في العاصفة لتمكين التحكم في العاصفة.

الخطوة 5. أدخل القيمة المطلوبة في حقل حد معدل التحكم في العاصفة. هذا هو الحد الأقصى للمعدل، بالكيلوبايت في الثانية، الذي يمكن عنده إعادة توجيه الحزم. الإعداد الافتراضي لهذا الحد هو 10000 لأجهزة FE و 10000 لأجهزة GE.

الخطوة 6. انقر أحد أزرار الاختيار في حقل "وضع التحكم في العاصفة" لتحديد حركة المرور التي يتم حسابها باتجاه الحد.

· يتم حساب حركة مرور البث الأحادي والبث المتعدد والبث الأحادي غير المعروف — البث والبث المتعدد والبث الأحادي غير المعروف باتجاه حد النطاق الترددي.

· البث المتعدد والبث — يتم حساب حركة مرور البث والبث المتعدد باتجاه حد النطاق الترددي.

· بث فقط — يتم حساب حركة مرور البث فقط باتجاه حد النطاق الترددي.

الخطوة 7. انقر فوق تطبيق وتم تعديل عنصر التحكم في العاصفة وتم تحديث ملف التكوين الجاري تشغيله.