الهدف

DHCP هي خدمة يتم تشغيلها في طبقة تطبيق مكدس بروتوكول TCP/IP لتعيين عناوين IP بشكل ديناميكي لعملاء DHCP، وتخصيص معلومات تكوين TCP/IP لعملاء DHCP. التطفل على بروتوكول DHCP هو ميزة أمان تعمل كجدار حماية بين الأجهزة المضيفة غير الموثوق بها وخوادم DHCP الموثوق بها. يمنع التطفل استجابات DHCP الخاطئة ويراقب العملاء. يمكنها منع هجمات الدخيل ومصادقة الأجهزة المضيفة. كما يتم إستخدام قاعدة بيانات ربط التطفل على بروتوكول DHCP بواسطة واقي مصدر بروتوكول الإنترنت وفحص ARP. في طبقة 3 مفتاح، DHCP يمكن مكنت relay و snooping على أي قارن مع عنوان و على VLANs مع أو بدون عنوان.

يشرح هذا المقال تكوين خصائص DHCP على محول SX500 Series Stackable. وهذا ييسر أيضا تكوين التطفل على بروتوكول DHCP وترحيل DHCP.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

· الإصدار 1.2.7.76

تكوين خصائص DHCP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر تكوين IP > التطفل/ترحيل DHCP > الخصائص. يتم فتح صفحة الخصائص:

الخطوة 2. (إختياري) في حقل "الخيار 82"، حدد تمكين لإدراج معلومات "الخيار 82" في الحزم. تم تعطيل هذا الحقل بشكل افتراضي.

رسائل DHCP هي رسائل بث لا يمكن أن تعبر من شبكة إلى أخرى. يرسل ترحيل DHCP رسائل البث إلى شبكة مختلفة. كما يضيف الخيار 82 لتوفير معلومات إضافية عن العميل لشبكة التوجيه. لا يلزم وجود الخيار 82 عند تمكين ترحيل DHCP؛ ومع ذلك، إذا كنت تستخدم وكيلا خارجيا لإجراء ترحيل DHCP، يلزم تمكين الخيار 82 (ترحيل DHCP الشفاف). يساعد الخيار 82 الموجه في إختيار العميل من تجمع الشبكة.

الخطوة 3. (إختياري) في حقل ترحيل DHCP، تحقق من تمكين ميزة ترحيل DHCP. تم تعطيل هذا الحقل بشكل افتراضي.

الخطوة 4. في حقل حالة التطفل على بروتوكول DHCP، تحقق من تمكين التطفل على بروتوكول DHCP. يمكن تكوين الخيارات التالية فقط إذا قمت بتمكين التطفل.

خطوة 5. (إختياري) في الخيار 82 يمر عبر مجال، تدقيق يمكن أن يمكن ربط من مصدر غير موثوق به الذي يتلقى خيار 82 معلومة. تتم إعادة توجيه الحزم من الواجهات الموثوق بها دائما.

الخطوة 6. (إختياري) في حقل التحقق من عنوان MAC، تحقق من تمكين لإجبار الجهاز على التحقق مما إذا كان عنوان MAC المصدر لرأس الطبقة 2 يطابق عنوان جهاز العميل أم لا.

الخطوة 7. في حقل "قاعدة بيانات النسخ الاحتياطي"، تحقق من تمكين لإجراء نسخ إحتياطي لقاعدة بيانات ربط التطفل على بروتوكول DHCP على ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة) الخاصة بالجهاز.

الخطوة 8. في حقل الفاصل الزمني لتحديث قاعدة بيانات النسخ الاحتياطي، أدخل الفاصل الزمني الخاص بعدد المرات التي سيتم فيها نسخ قاعدة بيانات ربط التطفل على بروتوكول DHCP إحتياطيا في حالة تمكين قاعدة بيانات النسخ الاحتياطي. المدى from 600 - 86400 ثاني. القيمة الافتراضية هي 1200 ثانية.

الخطوة 9. انقر فوق تطبيق لتطبيق الإعدادات على ملف التكوين الجاري تشغيله.

إضافة خادم DHCP إلى جدول ترحيل DHCP

الخطوة 10. انقر فوق إضافة لتحديد خادم DHCP. يقوم خادم DHCP بتعيين قاعدة بيانات لعناوين IP والاحتفاظ بها. عادة ما يكون خادم DHCP هو الموجه. تظهر نافذة إضافة خادم DHCP.

الخطوة 11. دخلت العنوان من ال DHCP نادل في ال DHCP نادل عنوان مجال.

الخطوة 12. طقطقة يطبق. تتم كتابة الإعدادات إلى ملف التكوين الجاري تشغيله.