الهدف

السجل هو مجموعة من الرسائل التي تصف أحداث النظام. يحتوي كل حدث نظام على مستويات خطورة مختلفة. يمكن حفظ السجلات محليا على ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وذاكرة الفلاش الخاصة بالجهاز، وأيضا على خادم السجل البعيد.

الهدف من هذا المستند هو شرح كيفية تمكين إعدادات سجل النظام وتحديد أحداث النظام من مستوى الخطورة المطلوب المطلوب التي يجب حفظها على ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وذاكرة الفلاش على المحولات طراز Sx500 Series القابلة للتجميع.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

· الإصدار 1.2.7.76

تكوين إعدادات سجل النظام

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > سجل النظام > إعدادات السجل. تظهر صفحة إعدادات السجل.

الخطوة 2. في حقل التسجيل، حدد خانة الاختيار enable لتمكين تسجيل الرسائل.

الخطوة 3. في حقل مجمع Syslog، حدد خانة الاختيار تمكين.  وهذا يسمح بتجميع رسائل syslog المتطابقة والمتواصلة، ورسائل الملائمة خلال فترة الحد الأقصى لوقت التجميع وإرسالها كرسالة واحدة. Syslog هو معيار يستخدم لسجلات المراسلة أو الأحداث.

الخطوة 4. في حقل الحد الأقصى لوقت التجميع، أدخل الفاصل الزمني (بالثواني) الذي يجب تجميع رسائل syslog والفخاخ له. تحتاج إلى تمكين مجمع syslog في الخطوة 3 لتكوين هذا الحقل. الوقت الافتراضي هو 300 ثانية. المدى from 15 to 3600 ثاني.

الخطوة 5. حدد خانات الاختيار "حدث مستوى الخطورة المطلوب" ضمن جزء تسجيل ذاكرة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).  يتم إنشاء سجل على ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) يحتوي على الرسائل من الأحداث المحددة.

فيما يلي مستويات خطورة الحدث التي يتم سردها من الأعلى خطورة إلى الأدنى خطورة:

· حالة الطوارئ — النظام غير قابل للاستخدام.

· تنبيه - يلزم إتخاذ إجراء.

· هام — النظام في حالة حرجة.

· خطأ — النظام في حالة خطأ.

· تحذير — تم تحذير النظام.

· إشعار — يعمل النظام بشكل صحيح، ولكن حدث إشعار للنظام.

· معلومات — معلومات الجهاز.

· تصحيح الأخطاء — يوفر معلومات تفصيلية حول حدث ما.

الخطوة 6. حدد خانات الاختيار "حدث مستوى الخطورة المطلوب" ضمن جزء تسجيل ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة). يتم إنشاء سجل على ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة) يحتوي على الرسائل من الأحداث المحددة.

فيما يلي مستويات خطورة الحدث التي يتم سردها من الأعلى خطورة إلى الأدنى خطورة:

· حالة الطوارئ — النظام غير قابل للاستخدام.

· تنبيه - يلزم إتخاذ إجراء.

· هام — النظام في حالة حرجة.

· خطأ — النظام في حالة خطأ.

· تحذير — تم تحذير النظام.

· إشعار — يعمل النظام بشكل صحيح، ولكن حدث إشعار للنظام.

· معلومات — معلومات الجهاز.

· تصحيح الأخطاء — يوفر معلومات تفصيلية حول حدث ما.

الخطوة 7. انقر فوق تطبيق لحفظ التغييرات.