الهدف

Smartport هو واجهة يمكن تطبيق ماكرو مضمن (أو معرف من قبل المستخدم) عليها. تم تصميم هذه وحدات الماكرو لتوفير وسيلة لتكوين المحول بسرعة لدعم متطلبات الاتصال واستخدام ميزات أنواع مختلفة من أجهزة الشبكة. تختلف متطلبات الوصول إلى الشبكة وجودة الخدمة إذا كانت الواجهة متصلة بهاتف بروتوكول الإنترنت أو طابعة أو موجه و/أو نقطة وصول (AP).

توضح المقالة كيفية تكوين Smartport على المحولات القابلة للتجميع من السلسلة SX500.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- سلسلة مبدلات SX500 القابلة للتكديس

إصدار البرامج

- 1.3.0.62

إجراء تكوين Smartport

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب، واختر Smartport > خصائص. يتم فتح صفحة الخصائص.

الخطوة 2. تكوين هذه المعلمات:

- Administrative Auto Smartport — انقر فوق زر لاسلكي لتمكين Auto Smartport أو تعطيله بشكل عام. تتوفر هذه الخيارات:

- disable — أعجزت Smartport في المفتاح.

- تمكين — تمكين ميزة Smartport يدويا.

- Enable by Auto Voice VLAN — يتم تشغيل ميزات Smartport في حالة تكوين شبكة VLAN الصوتية التلقائية. هو التكوين الافتراضي.

- أسلوب اكتشاف جهاز SmartPort التلقائي — حدد خانة إختيار ما إذا كان CDP أو LLDP الوارد أو كلا النوعين من الحزم يتم إستخدامه لاكتشاف نوع Smartport للجهاز (الأجهزة) المرفق. يجب التحقق من منفذ واحد على الأقل لتحديد الأجهزة من أجل SmartPort التلقائي.

- CDP — بروتوكول أستكشاف Cisco (CDP) هو بروتوكول إرتباط بيانات خاص من Cisco يستخدم لمشاركة المعلومات حول أجهزة Cisco المتصلة مباشرة.

- LLDP — بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP) هو بروتوكول محايد للمورد يتم إستخدامه من قبل أجهزة الشبكة للإعلان عن هويتها للأجهزة المجاورة.

- اكتشاف جهاز SmartPort التلقائي — حدد خانة الاختيار لكل نوع من الأجهزة التي يمكن ل Auto Smartport تعيين أنواع Smartport على الواجهات. في حالة إلغاء تحديده، لن يقوم Auto Smartport بتعيين نوع Smartport هذا إلى أي واجهة.

- المضيف — أي جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول مزود بإمكانية بروتوكول LLDP.

- هاتف بروتوكول الإنترنت — هاتف بروتوكول الإنترنت القادر على بروتوكول CDP أو بروتوكول LLDP.

- هاتف بروتوكول الإنترنت + سطح المكتب — هاتف بروتوكول الإنترنت أو هاتف بروتوكول الإنترنت الليني المثبت على سطح المكتب.

- المحولات - التي تم تمكين CDP أو LLDP عليها.

- جهاز الطبقة 3 مع تمكين ميزة CDP أو LLDP.

- نقطة وصول لاسلكية من المستوى الثاني أو الثالث مزودة بإمكانية بروتوكول CDP أو بروتوكول LLDP.

- حالة CDP التشغيلية — يتم تمكين ذلك بشكل افتراضي. يعرض حالة تشغيل CDP. لمعرفة المزيد حول خصائص CDP، ارجع إلى المقالة،

- إعدادات خصائص بروتوكول أستكشاف Cisco (CDP) على المحولات SX500 Series Stackable Switches.

- حالة LLDP التشغيلية — يتم تمكين ذلك بشكل افتراضي.  وهو يعرض الحالة التشغيلية لبروتوكول LLDP. لمعرفة المزيد حول خصائص LLDP، ارجع إلى المقالة،

تكوين خصائص بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP) على المحولات من السلسلة SX500 Series Stackable.

الخطوة 3. انقر فوق تطبيق لحفظ التغييرات. يعمل هذا على تعيين معلمات Smartport العمومية على المحول.

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco