الأهداف

يتم إستخدام تنظيم جودة الخدمة للحد من تدفق حركة المرور. يقوم واضع سياسات التجميع بتطبيق سياسة جودة الخدمة على مخطط فئة واحد أو أكثر. يطبق منظم التجميع سياسة جودة الخدمة عبر تدفقات متعددة لحركة المرور. يتم تحديد حركة المرور الواردة باستخدام قائمة الوصول (ACL). وإذا كان هناك واضع سياسات تجميع مرتبط بتلك الفئة من فئات حركة المرور، فعندئذ يعمل نهج جودة الخدمة الخاص بواضع سياسات التجميع على فئة حركة المرور. ستظهر حركة المرور التي تفي بالشروط الواردة في خريطة الفئة الخاصة بمنظم تجميع والتي تقع ضمن حد المعدل الخاص بالمنظم على أنها وحدات بايت داخل ملف التعريف في حالة إضافة إدخال لمراقبة واضع السياسات الذي يقوم بالتجميع ضمن صفحة إحصائيات واضع التجميع. يتم عرض حركة المرور المطابقة التي تتجاوز حد المعدل الذي تم تعريفه بواسطة منظم التجميع على أنها وحدات بايت خارج ملف التعريف. قد يتم إسقاط حركة المرور خارج الملف أو تعديلها أو تركها وحدها كما هو محدد من خلال كيفية تكوين السياسة. يجب تقديم طلب لتعقب الإحصائيات لشرطة التجميع قبل تسجيل أية إحصائيات وتوفرها للعرض.

يشرح هذا المقال كيفية عرض إحصائيات واضع السياسات المجمعة على المحولات من السلسلة SX500 Series Stackable Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تعقب إحصائيات واضع السياسات الإجمالي وعرضها

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جودة الخدمة > إحصائيات جودة الخدمة > إحصائيات QoS > إحصائيات سياسات التجميع. يتم فتح صفحة إحصائيات Aggregate Policer:

الخطوة 2. انقر فوق إضافة لإنشاء طلب لتعقب الإحصائيات على منظم تجميع. تظهر نافذة جديدة.

ملاحظة: لا يتم تعقب إحصائيات شرطة التجميع إلا إذا تم إعداد طلب للإحصائيات.

الخطوة 3. أختر اسم منظم التجميع الذي سيتم تعقب الإحصاءات الخاصة به من القائمة المنسدلة لاسم منظم التجميع.

الخطوة 4. انقر فوق تطبيق لبدء إحصائيات التعقب لمنظم التجميع المحدد.

يعرض كل منظم تجميع لديه طلب للإحصائيات ليتم تعقبها المعلومات التالية:

· اسم منظم التجميع — اسم منظم التجميع الذي يتم تعقب الإحصائيات الخاصة به.

· وحدات البايت داخل ملف التعريف — عدد وحدات البايت التي تستوفي الشروط المحددة بواسطة خرائط الفئة الخاصة بمنظم التجميع وتقع ضمن حد المعدل المحدد للمنظم.

· وحدات البايت خارج ملف التعريف — عدد وحدات البايت التي تستوفي الشروط المحددة بواسطة خرائط الفئة الخاصة بمنظم التجميع وتتجاوز حد المعدل المحدد للمنظم.

الخطوة 5. (إختياري) حدد خانة الاختيار لإدخال ما وانقر حذف لحذف الإدخال بأكمله.

الخطوة 6. (إختياري) انقر فوق مسح العدادات لإعادة ضبط وحدات البايت الموجودة في ملف التعريف والإحصائيات خارج ملف التعريف إلى صفر.