الهدف

في الوضع المتقدم لجودة الخدمة QoS، يستخدم المحول سياسات لدعم جودة الخدمة لكل تدفق. يعتبر واضع سياسات التجميع نوعا واحدا من نهج جودة الخدمة حيث يطبق جودة الخدمة على واحد أو أكثر من خرائط الفئة، وبالتالي فإنه يحتوي على تدفق واحد أو أكثر. يمكنه دعم خرائط الفئة من سياسات مختلفة وسيطبق جودة الخدمة (QoS) على كل تدفق من تدفقاته في التجميع، بغض النظر عن السياسات والمنافذ. وهو في الواقع يقوم بإنشاء إجراء جودة الخدمة لكل تدفق يرسل جميع الإطارات المطابقة إلى نفس المنظم (منظم التجميع).

يشرح هذا المستند كيفية إعداد منظم تجميع على محول SX500 Series Stackable.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

إضافة Aggregate Policy

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب لاختيار جودة الخدمة > الوضع المتقدم لجودة الخدمة > وضع تجميع السياسات. يتم فتح صفحة Aggregate Policer.

الخطوة 2. انقر فوق إضافة لإضافة نهج. تظهر نافذة إضافة منظم تجميع:

الخطوة 3. أدخل اسما لواضع سياسات التجميع في حقل اسم منظم التجميع.

الخطوة 4. أدخل المقدار المضمون من البيانات التي يمكن إستلامها من واجهة الدخول في المتوسط، مقيسة بوحدات بت في الثانية، في حقل معدل المعلومات الملتزم به عند المدخل (CIR). يوفر موفر خدمة الإنترنت (ISP) هذا المعدل استنادا إلى الاشتراك.

الخطوة 5. يوفر ISP حجم الاندفاع الملتزم (CBS) الذي يصف الحد الأقصى المسموح به لعرض النطاق الترددي الذي يمكن الوصول إليه. أدخل الحد الأقصى لحجم الاندفاع بالبايت في حقل إدخال حجم الاندفاع الملتزم (CBS).

ملاحظة: إذا كان متطلبات النطاق الترددي يتجاوز CBS، يوصى بالاشتراك في CIR الأعلى.

الخطوة 6. في حقل تجاوز الإجراء، انقر فوق الإجراء المراد إجراؤه على الحزم الواردة التي تتجاوز CIR. القيم المحتملة هي كما يلي:

· إعادة التوجيه — إعادة توجيه الحزمة التي تتجاوز قيمة CIR المحددة.

· إسقاط — يسقط الحزمة التي تتجاوز قيمة CIR المحددة.

· خارج ملف التعريف DSCP — إعادة تخطيط قيم DSCP للحزم التي تتجاوز قيمة CIR المحددة إلى قيمة استنادا إلى جدول تخطيط DSCP خارج ملف التعريف.

الخطوة 7. طقطقة يطبق. يتم تحديث ملف التكوين الجاري تشغيله.

الخطوة 8. (إختياري) لتحرير واضع السياسات، حدد خانة الاختيار الخاصة بواضع السياسات الذي تريد تحريره، وانقر تحرير.

الخطوة 9. (إختياري) لحذف منظم، حدد خانة الاختيار الخاصة بالمنظم الذي تريد حذفه، وانقر تحرير.