الهدف

يمكن تحقيق تحديد حركة مرور البيانات على شبكات VLAN من خلال تحديد المعدل لكل شبكة VLAN. مدخل حركة مرور أن يأتي داخل الميناء من المفتاح. عندما VLAN مدخل تحديد معدل شكلت، هو يقيد الحركة مرور من all the ميناء على المفتاح. يتم حساب تحديد المعدل بشكل منفصل لكل معالج حزمة في وحدة وكل وحدة في مكدس.

في سيناريو الوقت الفعلي، يمكن تكوين تحديد معدل دخول شبكة VLAN إذا كان من الضروري الحد من حركة مرور البيانات الإجمالية من جميع المنافذ على المحول عندما تكون حركة مرور البيانات أكبر.

ملاحظة: لا يتوفر هذا التكوين إذا كان المحول يعمل في وضع الطبقة 3. يلزم تكوين شبكات VLAN في المحول قبل تطبيق حد المدخل عليه. يمكن العثور على هذا التكوين في إنشاء شبكة VLAN للمقالة على المحولات فئة SX500 القابلة للتكديس. تنطبق القيود التالية عند إستخدام تحديد المعدل لكل شبكة محلية ظاهرية (VLAN):

· الأولوية المعطاة لهذا أقل من أي تنظيم حركة مرور آخر يحد من الحركة في النظام. وهذا يعني، إذا تم تكوين حزمة باستخدام تحديد معدل جودة الخدمة والحد من معدل شبكة VLAN أيضا، وإذا حدث تعارض بين حدود المعدل، فعندئذ تكون الأولوية لتحديد معدل جودة الخدمة على تحديد معدل شبكة VLAN.

· يتم تكوينه على مستوى الجهاز وعلى مستوى معالج الحزمة داخل الجهاز. إذا كان هناك أكثر من معالج حزمة على الجهاز، فسيتم تطبيق قيمة حد معدل شبكة VLAN التي تم تكوينها على كل معالج من معالجات الحزمة بشكل منفصل. تحتوي الأجهزة التي تحتوي على 24 منفذا على معالج حزمة واحد، بينما تحتوي الأجهزة التي تحتوي على 48 منفذا أو أكثر على معالجي حزمة. يتم حساب تحديد المعدل بشكل فردي لكل معالج حزمة في وحدة وكل وحدة في مكدس. بالنسبة لمكدس أربع وحدات يحتوي كل منه على 48 منفذا، يكون الحد الأقصى لعدد معالجات الحزم ثمانية. وبالتالي هناك تحديد أنه يجب تطبيق حد معدل الدخول إلى شبكة VLAN على كل معالج حزم إذا كان هناك أكثر من واحد.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تكوين حد معدل الدخول إلى شبكة VLAN

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب لاختيار جودة الخدمة > عامة > حد معدل الدخول إلى شبكة VLAN. تظهر صفحة حد معدل الدخول إلى شبكة VLAN:

الخطوة 2. انقر فوق إضافة (Add). تظهر نافذة حد معدل الدخول إلى شبكة VLAN.

الخطوة 3. أخترت VLAN id من ال VLAN id قائمة منسدلة. يتم إستخدامه لتعريف شبكة VLAN معينة يتم تكوين حد معدل الدخول عليها.

الخطوة 4. أدخل المقدار المضمون من البيانات التي يمكن إستلامها من واجهة الدخول في المتوسط، ويتم قياسها بوحدات بت في الثانية، في حقل معدل المعلومات الملتزم بالدخول (CIR). يوفر موفر خدمة الإنترنت (ISP) هذا المعدل استنادا إلى الاشتراك.

الخطوة 5. يوفر ISP حجم الاندفاع الملتزم (CBS) الذي يصف الحد الأقصى المسموح به لعرض النطاق الترددي الذي يمكن الوصول إليه. أدخل الحد الأقصى لحجم الاندفاع بالبايت في حقل إدخال حجم الاندفاع الملتزم (CBS).

الخطوة 4. انقر فوق تطبيق وتتم إضافة حد معدل شبكة VLAN إلى ملف التكوين الجاري تشغيله.

تحرير حد معدل الدخول إلى شبكة VLAN

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب لاختيار جودة الخدمة > عامة > حد معدل الدخول إلى شبكة VLAN. تظهر صفحة حد معدل الدخول إلى شبكة VLAN. تعرض هذه الصفحة جدول حد معدل الدخول إلى شبكة VLAN.

الخطوة 2. فحصت ال VLAN مناسب أن يكون حررت وطقطقة يحرر. تظهر نافذة تحرير معدل الدخول إلى شبكة VLAN.

الخطوة 3. قم بتحرير القيم المطلوبة.

الخطوة 4. طقطقة يطبق. يتم تطبيق الإعدادات.

محات VLAN مدخل معدل حد

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب لاختيار جودة الخدمة > عامة > حد معدل الدخول إلى شبكة VLAN. تظهر صفحة حد معدل الدخول إلى شبكة VLAN. تعرض هذه الصفحة جدول حد معدل الدخول إلى شبكة VLAN.

الخطوة 2. فحصت ال VLAN أنت تريد أن يمحو وطقطقة يمحو. يتم تطبيق التغييرات.