الهدف

تجنب إزدحام TCP هو تقنية تتضمن الزيادة الإضافية أو النقصان المضاعف ومخططات البدء البطيء لتجنب الازدحام في الشبكة. عند إنشاء جلسة TCP، من الممكن جدا أن ينتج عن إزدحام الشبكة بين نقاط نهاية TCP، مما ينتج عنه فقد المقاطع التي تم إرسالها. لا يعالج التحكم في التدفق مشاكل الازدحام، لمعالجة هذه المشاكل، يتم إدخال مجموعة من خوارزميات تجنب الازدحام. تتيح هذه الخوارزميات لبروتوكول TCP ترتيب الحزم الهامة حسب الأولوية بشكل أفضل، مما يساعد على تجنب الازدحام.

الهدف من هذا المستند هو شرح كيفية تمكين تجنب إزدحام بروتوكول TCP على المحولات طراز Sx500 Series القابلة للتكديس.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تمكين تجنب إزدحام TCP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جودة الخدمة > عام > تجنب إزدحام بروتوكول TCP. تظهر صفحة تجنب إزدحام TCP:

الخطوة 2. تحقق من enable لتمكين تجنب إزدحام TCP.

الخطوة 3. طقطقة يطبق. تمت كتابة تجنب إزدحام TCP إلى ملف التكوين الجاري تشغيله.