الهدف

يحدد تشكيل المخرج لكل قائمة انتظار معدل الإرسال للإطارات الصادرة المحددة لكل قائمة انتظار، لكل منفذ. للقيام بذلك، يقوم المحول بتكوين تحميل الإخراج أو الحد منه. لا يتضمن ذلك إطارات الإدارة، وبالتالي فإنها لا تحتسب إلى حد المعدل. يتم إستخدام تشكيل المخرج للمساعدة في منع إزدحام ISP (مزود خدمة الإنترنت).

يشرح هذا المقال كيفية تكوين تشكيل المخرج لكل قائمة انتظار على المحولات Sx500 Series Stackable Switches.

ملاحظة: يتم إستخدام قوائم الانتظار للمساعدة في تحديد أولوية حركة مرور البيانات على الشبكة. لمزيد من المعلومات حول قوائم الانتظار وكيفية تكوينها، راجع إعدادات قائمة انتظار جودة الخدمة (QoS) على المحولات SX500 Series Stackable Switches.

إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات الواردة في هذا المستند، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- سلسلة مبدلات SX500 القابلة للتكديس

إصدار البرامج

- 1.2.7.76

تكوين تشكيل المخرج لكل قائمة انتظار

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتهيئة الويب واختر جودة الخدمة > عامة > تشكيل مخرج لكل قائمة انتظار. يتم فتح صفحة تشكيل المخرج لكل قائمة انتظار:

وهو يعرض حد المعدل وحجم الاندفاع لكل قائمة انتظار.

الخطوة 2. أختر نوع واجهة من القائمة المنسدلة "عامل التصفية" وانقر فوق Go. يتم عرض قائمة الواجهة.

الخطوة 3. انقر زر الاختيار المتوافق مع الواجهة التي تريد تحريرها وانقر تحرير. تظهر نافذة تحرير تشكيل المخرج لكل قائمة انتظار.

\

يتيح هذا الإطار تكوين المخرج لما يصل إلى أربع قوائم انتظار على كل واجهة.

الخطوة 4. (إختياري) انقر فوق زر الاختيار الذي يماثل نوع الواجهة المطلوب في حقل الواجهة.

- الوحدة/الفتحة — من القوائم المنسدلة "الوحدة/الفتحة" أختر الوحدة/الفتحة المناسبة. تحدد الوحدة ما إذا كان المحول هو العضو النشط أو العضو في المكدس. يحدد الفتحة المحول المتصل به (الفتحة 1 هي SF500 والفتحة 2 هي SG500).

- المنفذ — من القائمة المنسدلة "المنفذ"، أختر المنفذ المناسب للتكوين.

- مجموعة تجميع الارتباطات — أختر مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) من القائمة المنسدلة للتأخير. يتم إستخدام مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) لربط منافذ متعددة معا. تقوم مجموعات تجميع الارتباطات (LAG) بمضاعفة النطاق الترددي، وزيادة مرونة المنافذ، وتوفير تكرار الارتباط بين جهازين لتحسين إستخدام المنفذ.

الخطوة 5. حدد خانة الاختيار تمكين لتمكين تشكيل المخرج على قائمة الانتظار هذه.

الخطوة 6. أدخل القيمة التي يوفرها مزود خدمة الإنترنت (ISP) لديك في حقل معدل المعلومات الملتزم به (CIR). هذا هو النطاق الترددي، في كيلوبت/ثانية، الذي يضمن مزود خدمة الإنترنت (ISP) لديك دعمه.

الخطوة 7. أدخل القيمة التي يوفرها مزود خدمة الإنترنت (ISP) لديك في حقل حجم الاندفاع الملتزم (CBS). هذا هو الحد الأقصى لمقدار البيانات بالبايت الذي يمكن ل ISP التعامل معه في ثانية واحدة، في حالة تجاوز الاندفاع ل CIR.

الخطوة 8. كرر الخطوات من 5 إلى 7 لكل قائمة انتظار تريد تكوينها.

الخطوة 9. انقر فوق تطبيق لحفظ الإعدادات الخاصة بك في ملف التكوين الجاري تشغيله.