الهدف

يترجم خادم نظام اسم المجال (DNS) اسم مجال إلى عنوان IP. يمكن إسترداد عنوان IP هذا لاسم مجال معين من ذاكرة التخزين المؤقت ل DNS إذا كان متوفرا محليا، أو يتم الاستعلام عنه بين خوادم مجال مختلفة من المستوى الأعلى لاسترداد هذه المعلومات. يشرح هذا المقال كيفية إضافة خوادم DNS على المحول SX500 Series Stackable Switch.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

· الإصدار 1.2.7.76

تكوين خادم DNS

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى أداة تكوين الويب لاختيار تكوين IP > نظام اسم المجال > خوادم DNS. يتم فتح صفحة خادم DNS:

تمكين خادم DNS

الخطوة 1. في حقل DNS، تحقق من تمكين لتمكين ميزة DNS من المحول.

الخطوة 2. في حقل "اسم المجال الافتراضي" في منطقة "المعلمات الافتراضية"، أدخل اسم المجال الذي تريد تكوينه كاسم مجال مؤهل بالكامل (FQDN). يقوم المحول بإلحاق اسم المجال هذا بأسماء المجالات غير المؤهلة بشكل كامل لإنشاء FQDNs.

ملاحظة: يحدد المحول نوع خادم اسم المجال الافتراضي في حقل النوع.

· DHCP — يتم منح الاسم الافتراضي بشكل ديناميكي بواسطة خادم DHCP.

· ثابت — الاسم الافتراضي معرف من قبل المستخدم.

· لا يوجد اسم مجال افتراضي.

الخطوة 3. انقر على تطبيق لحفظ إعدادات DNS.

إضافة خادم DNS

الخطوة 1. في جدول خادم DNS، انقر فوق إضافة في أسفل الجدول لإضافة خوادم DNS حتى يتمكن المحول من الاستعلام عن عنوان IP الخاص بأسماء المجالات.

الخطوة 2. في حقل إصدار IP، انقر إما على زر الخيار الإصدار 4 أو زر الخيار الإصدار 6 استنادا إلى نوع عنوان IP للخادم (IPv4 أو IPv6).

ملاحظة: قد لا يكون لديك خيار الإصدار 6 إذا لم يتم تمكين واجهة IPv6 لديك.

الخطوة 3. إذا تم إختيار IPv6 في الخطوة 2، فانقر فوق أحد أنواع أزرار انتقاء عناوين IPv6.

· إرتباط محلي — يحدد عنوان IPv6 البيئات المضيفة على إرتباط شبكة واحد. لا يعد عنوان الارتباط المحلي قابلا للتوجيه ويمكن إستخدامه للاتصال فقط على الشبكة المحلية.

· عمومي — عنوان IPv6 هو نوع IPv6 عالمي للبث الأحادي يمكن رؤيته والوصول إليه من الشبكات الأخرى.

الخطوة 4. إذا تم إختيار Link Local لنوع عنوان IPv6، فأختر الواجهة التي يتم استقبالها فيها من القائمة المنسدلة Link Local Interface. قد ترى بادئات من كل الواجهات المتاحة في القائمة. البادئة الافتراضية هي FE80 وهي واجهة محلية غير قابلة للتوجيه.

الخطوة 5. في حقل عنوان IP لخادم DNS، أدخل عنوان IP الخاص بخادم DNS.

ملاحظة: يمكن أن يكون عنوان IPv4 هذا أو عنوان IPv6، ولكن يجب أن يطابق إصدار IP المختار في الخطوة 2. في هذا المثال، يتم عرض عنوان IPv6، لذلك يجب أن تتوافق هذه الخطوة مع الخطوات الثلاث السابقة. على سبيل المثال، إذا كان خادم DNS بعيد، أختر "عام" في الخطوة 3 وأدخل عنوان IPv6 عمومي.

الخطوة 6. (إختياري) لجعل خادم DNS هذا هو الخادم الافتراضي لاستعلام عنوان IP، تحقق من Active في حقل حالة خادم DNS،.

ملاحظة: يمكن أن تكون حالة خادم DNS إما نشطة أو غير نشطة. يمكن أن يكون هناك خادم واحد نشط. ويتم ترتيب أولويات باقي الخوادم من الأقل إلى الأعلى. في حالة فشل الخادم النشط فقط، ينتقل المحول إلى خوادم DNS الأخرى التي تم تكوينها في جدول خادم DNS.

الخطوة 7. انقر فوق تطبيق لحفظ التغييرات.

تحرير خادم DNS

ملاحظة: يمكنك تنشيط الخوادم غير النشطة فقط. لا يمكن إلغاء تنشيط الخادم النشط، ولكن يمكن حذفه.

الخطوة 1. تحقق من خادم DNS الذي ترغب في تنشيطه وانقر فوق تحرير. تظهر نافذة جديدة.

الخطوة 2. (إختياري) أختر عنوان IP الخاص بالخادم المرغوب من حقل عنوان IP لخادم DNS. قد تكون قادرا فقط على إختيار عناوين IP من قائمة خوادم DNS المتاحة التي قمت بإضافتها في جدول خادم DNS.

الخطوة 3. تحقق من Active وانقر فوق Apply لإرسال التغييرات في حقل حالة الخادم. لا يمكن أن يكون لديك أكثر من خادم DNS نشط واحد. في حالة تنشيط خادم آخر، يتم إلغاء تنشيط الخادم النشط الحالي تلقائيا.

حذف خادم DNS

الخطوة 1. تحقق من خادم DNS الذي تريد حذفه وانقر فوق حذف لإزالته من جدول خادم DNS. إذا أخترت حذف خادم نشط، يتم تنشيط خادم الأولوية التالي.