الهدف

بروتوكول تحليل العنوان (ARP) هو بروتوكول إتصالات لاسلكي يتم إستخدامه لحل عناوين طبقة الشبكة في عناوين طبقة الارتباط. يحتفظ المحول بجدول ARP لجميع الأجهزة الموجودة في شبكاته الفرعية المتصلة مباشرة. كلما أحتاج محول إلى إرسال الحزم أو توجيهها إلى جهاز محلي، فإنه يبحث أولا في جدول ARP للحصول على عنوان MAC الخاص بالجهاز. كما أن ARP مفيد للغاية لأغراض أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

يحتاج تكوين ARP إلى القيام بما يلي:

1. أختر ما إذا كان يلزم تكوين ARP العمل على وضع الطبقة 2 أو وضع الطبقة 3. يرجى الرجوع إلى إعدادات مكدس المقالات على المحولات القابلة للتكديس من السلسلة SX500 إذا كان هذا التكوين بحاجة إلى التغيير.

2. خلقت VLAN؛ هذا يكون فقط عندما المفتاح في الطبقة 3 أسلوب لأن عندما يكون مفتاح في طبقة 2 أسلوب هو يعمل فقط في إدارة VLAN أي يكون خلقت افتراضيا. يمكن العثور على هذا التكوين في إنشاء شبكة VLAN للمقالة على المحولات فئة SX500 القابلة للتكديس.

3. قم بإنشاء واجهة IPv4، والتي يتم إنشاؤها فقط عندما يكون المحول في وضع الطبقة 3، والتي يمكن تكوينها تحت تكوين IP > الإدارة وواجهة IP > واجهة IPv4.

4. قم بتكوين ARP، وهذا مشمول في هذه المقالة.

كما يمكن تكوين ARP للوكيل الخاص بالطبقة 3 إذا كان المحول في وضع الطبقة 3. ARP للوكيل هي طريقة يستجيب بها جهاز على شبكة معينة لاستعلامات ARP لعنوان شبكة غير موجود على تلك الشبكة. يعرف ARP للوكيل موقع حركة المرور الواردة موجهة ويعطي عنوان MAC الخاص به ردا على طلب ARP. توضح هذه المقالة أيضا كيفية تمكين وكيل ARP على المحول. بمجرد تمكين وكيل ARP في هذه الصفحة، يتم تمكينه على جميع الواجهات.

يشرح هذا المقال الخطوات الخاصة بتكوين ARP في كل من وضع الطبقة 2 والطبقة 3.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تكوين ARP الأساسي

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر تكوين IP > ARP (الطبقة 2 أو الطبقة 3). تفتح صفحة ARP:

الخطوة 2. أدخل عدد الثواني التي يمكن أن تظل فيها العناوين الديناميكية في جدول ARP في حقل الخروج من عمر إدخال ARP. يقع العنوان الديناميكي بعد الوقت في الجدول الذي يتجاوز عمر خروج ARP. عندما ينتهي عنوان ديناميكي، فإنه يحذف من الجدول ويعاد إضافته إلى الجدول فقط عندما يتم تعلمه مرة أخرى. القيمة الافتراضية لوضع الطبقة 2 هي 300 و 60000 لوضع الطبقة 3.

الخطوة 3. انقر فوق الزر التبادلي الذي يطابق نوع إدخالات ARP التي سيتم مسحها من النظام في حقل مسح إدخالات جدول ARP.

· الكل — يحذف جميع العناوين الثابتة والحركية فورا.

· Dynamic — يحذف جميع العناوين الديناميكية فورا. تتم إضافة العناوين الديناميكية من ردود ARP التي يحصل عليها المحول حتى يتسنى لهم الخروج بعد وقت تم تكوينه.

· ساكن إستاتيكي — يحذف جميع العناوين الثابتة فورا. يتم تكوين العناوين الثابتة يدويا حتى لا تنتهي صلاحيتها مع مرور الوقت.

· مهلة زمنية عادية — يحذف العناوين الديناميكية استنادا إلى وقت انتهاء عمر إدخال ARP الذي تم تكوينه.

الخطوة 4. انقر على تطبيق لحفظ الإعدادات.

تكوين ARP في وضع الطبقة 2

إضافة إدخال إلى جدول ARP

ملاحظة: قد يتعين عليك الرجوع إلى تكوين ARP الأساسي قبل هذا الإجراء.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر تكوين IP > ARP. تفتح صفحة ARP:

يعرض جدول ARP الحقول التالية.

· الواجهة — واجهة IPv4 لشبكة IP الفرعية المتصلة مباشرة حيث يوجد جهاز IP.

· عنوان IP — عنوان IP لجهاز IP.

· عنوان MAC — عنوان MAC لجهاز IP.

· الحالة — ما إذا كان الإدخال قد تم إدخاله يدويا أو تم التعرف عليه ديناميكيا.

الخطوة 2. انقر فوق إضافة (Add). تظهر نافذة إضافة إدخال ARP.

يعرض حقل إصدار IP تنسيق عنوان IP الذي يدعمه المضيف. يتم دعم IPv4 فقط.

ملاحظة: يعرض حقل الواجهة واجهة IPv4 على المحول. بالنسبة لوضع الطبقة 2، هناك فقط شبكة IP فرعية واحدة متصلة مباشرة والتي تكون دائما في شبكة VLAN الخاصة بالإدارة. يقع all the ساكن إستاتيكي وحركي عنوان في ال ARP طاولة في الإدارة VLAN.

الخطوة 3. دخلت العنوان من الجهاز محلي في العنوان مجال.

الخطوة 4. أدخل عنوان MAC الخاص بالجهاز المحلي في حقل عنوان MAC.

الخطوة 5. انقر فوق تطبيق الذي يتسبب في كتابة إدخال ARP إلى ملف التكوين الجاري تشغيله.

تحرير إدخال ARP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر تكوين IP > ARP. تفتح صفحة ARP:

الخطوة 2. تحقق من الإدخال المطلوب وانقر فوق تحرير. يتم فتح صفحة تحرير جدول ARP:

الخطوة 3. قم بتحرير الحقول المطلوبة. يمكن العثور على أوصاف الحقول في الخطوات من 1 إلى 4 في القسم الفرعي إضافة إدخال إلى جدول ARP في المقالة. يمكن تغيير حالة الحقول إلى ثابتة أو ديناميكية.

الخطوة 4. طقطقة يطبق. يتم تطبيق الإعدادات.

حذف إدخال ARP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر تكوين IP > ARP. تفتح صفحة ARP:

الخطوة 2. تحقق من الإدخال المطلوب وانقر فوق حذف. تم حذف الواجهة.

تكوين ARP في وضع الطبقة 3

إضافة إدخال إلى جدول ARP

ملاحظة: قد يتعين عليك الرجوع إلى تكوين ARP الأساسي قبل هذا الإجراء.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر تكوين IP > ARP. تفتح صفحة ARP:

يعرض جدول ARP الحقول التالية.

· الواجهة — واجهة IPv4 لشبكة IP الفرعية المتصلة مباشرة حيث يوجد جهاز IP.

· عنوان IP — عنوان IP لجهاز IP.

· عنوان MAC — عنوان MAC لجهاز IP.

· الحالة — ما إذا كان الإدخال قد تم إدخاله يدويا أو تم التعرف عليه ديناميكيا.

الخطوة 2. تحتوي حالة الطبقة 3 على حقل مرشح. أختر نوع الواجهة من القائمة المنسدلة في حقل عامل التصفية وانقر فوق Go.

الخطوة 3. انقر فوق إضافة (Add). تظهر نافذة إضافة إدخال ARP.

يعرض حقل إصدار IP تنسيق عنوان IP الذي يدعمه المضيف. يتم دعم IPv4 فقط.

الخطوة 4. بالنسبة لوضع الطبقة 3، يمكن تكوين واجهة IPv4 في منفذ أو مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) أو شبكة VLAN. أختر واجهة IPv4 التي يلزم توفرها من قائمة عناوين IPv4 التي تم تكوينها.

ملاحظة: في منفذ الصورة أعلاه، لا يمكن تحديد مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) حيث لم يتم تكوينها باستخدام عنوان IPv4. للحصول على تكوين مجموعة تجميع الارتباطات (LAG)، ارجع إلى إدارة مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) وإعداداتها على المحولات القابلة للتجميع من السلسلة SX500 Series وتعيين منفذ باستخدام عنوان IPv4.

الخطوة 5. دخلت العنوان من الجهاز محلي في العنوان مجال.

الخطوة 6. أدخل عنوان MAC الخاص بالجهاز المحلي في حقل عنوان MAC.

الخطوة 7. انقر فوق تطبيق الذي يتسبب في كتابة إدخال ARP إلى ملف التكوين الجاري تشغيله.

تحرير إدخال ARP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر تكوين IP > ARP (الطبقة 2 أو الطبقة 3). تفتح صفحة ARP:

الخطوة 2. تحقق من الإدخال المطلوب وانقر فوق تحرير. يتم فتح صفحة تحرير جدول ARP:

الخطوة 3. قم بتحرير الحقول المطلوبة. يمكن العثور على أوصاف الحقول في الخطوات من 1 إلى 6 في القسم الفرعي إضافة إدخال إلى جدول ARP في المقالة. يمكن تغيير الحالة إلى ثابت أو ديناميكي.

ملاحظة: في منفذ الصورة أعلاه، لا يمكن تحديد مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) حيث لم يتم تكوينها باستخدام عنوان IPv4. للحصول على تكوين مجموعة تجميع الارتباطات (LAG)، ارجع إلى إدارة مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) وإعداداتها على المحولات القابلة للتجميع من السلسلة SX500 Series وتعيين منفذ باستخدام عنوان IPv4.

الخطوة 4. طقطقة يطبق. يتم تطبيق الإعدادات.

لحذف تكوين ARP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر تكوين IP > ARP. تفتح صفحة ARP:

الخطوة 2. تحقق من الإدخال المطلوب وانقر فوق حذف. تم حذف الإدخال.

تكوين وكيل ARP في وضع الطبقة 3

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى أداة تكوين الويب لاختيار تكوين IP > وكيل ARP (الطبقة 3). يتم فتح صفحة وكيل ARP:

الخطوة 2. تحقق من تمكين في حقل وكيل ARP لتمكين المحول من الرد على طلبات ARP من خلال إستخدام عنوان MAC الخاص بالمحول للعقد التي يتم تحديد موقعها عن بعد.

الخطوة 3. طقطقة يطبق. يتم تطبيق الإعدادات.