الهدف

يجسر - شجرة يحمي بروتوكول (STP) طبقة 2 بث مجال من بث العواصف. وهو يقوم بتعيين الارتباطات إلى وضع الاستعداد لمنع حلقات التكرار. تحدث حلقات التكرار عند وجود مسارات بديلة بين البيئات المضيفة. يمكن أن تتسبب حلقات التكرار هذه في شبكة موسعة في أن تقوم محولات الطبقة 2 بإعادة توجيه حركة مرور البيانات لمئات لا نهائية من المرات، مما ينتج عنه زيادة في حمل حركة مرور البيانات وانخفاض في كفاءة الشبكة. يوفر بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) مخطط شجرة لأي ترتيب من محولات الطبقة 2 والروابط عن طريق إنشاء مسار فريد بين المحطات الطرفية على الشبكة. هذه المسارات الفردية تزيل إمكانية حلقات التكرار.

يمكن للمستخدم في سيناريو الوقت الفعلي تكوين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) لمنع حلقات التكرار وبالتالي منع الكثير من تدفق حركة المرور ذهابا وإيابا في الشبكة.

يشرح هذا المستند كيفية تكوين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على المحولات فئة SX500 القابلة للتكديس.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تكوين بروتوكول الشجرة الممتدة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الشجرة المتفرعة > حالة STP والإعدادات العامة. تظهر صفحة حالة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) والإعدادات العامة:

تكوين الإعدادات العمومية

الخطوة 1. تحقق من تمكين في حقل حالة الشجرة المتفرعة لتمكين الشجرة المتفرعة.

الخطوة 2. انقر فوق الزر التبادلي الذي يتوافق مع وضع التشغيل المطلوب لبروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) في حقل وضع عملية STP.

· بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) الكلاسيكية — يوفر مسارا واحدا بين أي محطتين طرفيتين يتجنب حلقات التكرار ويزيلها.

· بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) السريع — يكشف مخططات الشبكة لتوفير تقارب أسرع للشجرة الممتدة. ويكون هذا أكثر فعالية عندما يكون مخطط الشبكة منظما بشكل طبيعي حسب الشجرة، وبالتالي قد يكون من الممكن حدوث تقارب أسرع.

· بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) المتعددة — يكتشف حلقات الطبقة 2 ويحاول تخفيف خطورتها من خلال منع المنفذ المعني من إرسال حركة المرور. يتيح MSTP العديد من مثيلات بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) حتى يمكن اكتشاف حلقات التكرار وتخفيفها بشكل منفصل في كل مثيل. يوفر MSTP الاتصال الكامل للحزم المخصصة لأي شبكة VLAN. وبالإضافة إلى ذلك، يرسل MSTP الحزم المعينة إلى شبكات VLAN مختلفة من خلال مناطق شجرة متفرعة متعددة (MST) مختلفة.

الخطوة 3. انقر زر الخيار المرغوب في حقل معالجة وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU). استعملت BPDU أن يبث يجسر - شجرة معلومة عندما STP يكون معأق على الميناء أو المفتاح.

· التصفية — تصفية حزم BPDU عند تعطيل الشجرة المتفرعة على واجهة. يتم تبادل بضعة حزم BPDU فقط بين المحولات.

· الفيضان — يفيض حزم BPDU عندما يتم تعطيل الشجرة المتفرعة على واجهة. يتم تبادل جميع حزم BPDU بين جميع المحولات.

الخطوة 4. انقر زر الخيار المرغوب في حقل قيم تكلفة المسار الافتراضية. ويتم إستخدامه لتعيين تكاليف المسار الافتراضية لمنافذ STP. تكلفة المسار هي المسافة (التكلفة) من منفذ معين إلى المنفذ الجذري.

· قصير — يحدد النطاق من 1 إلى 65535 لتكاليف مسار المنفذ.

· طويل — يحدد النطاق من 1 إلى 20000000 لتكاليف مسار المنفذ.

الخطوة 5. طقطقة يطبق.

تكوين إعدادات الجسر

الخطوة 1. أدخل قيمة الأولوية في حقل الأولوية. بعد تبادل وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs)، يصبح الجهاز الأقل أولوية هو الجسر الرئيسي. الجسر الرئيسي هو الجسر الذي يصبح الجسر النشط للشبكة وهو المسؤول عن جميع القرارات الأخرى مثل قرار المنفذ الذي يجب حظره والمنفذ الذي يجب أن يكون في وضع إعادة التوجيه. في حال كانت جميع الجسور تستخدم نفس الأولوية، بعد ذلك يتم إستخدام عناوين MAC الخاصة بها لتحديد أي الجسور هو الجسر الرئيسي. يتم توفير قيمة أولوية الجسر بزيادات مقدارها 4096.

إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات المستخدمة، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة.

ملاحظة: بعد تبادل وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs)، يصبح الجهاز الأقل أولوية هو الجسر الرئيسي. إذا كانت كل الجسور تستخدم نفس الأولوية، فإن عناوين MAC الخاصة بها تستخدم لتحديد الجسر الرئيسي. ويصبح الجسر صاحب عنوان MAC الأدنى هو الجسر الرئيسي بعد ذلك.

الخطوة 2. أدخل الفاصل الزمني (بالثواني) الذي ينتظره جسر رئيسي بين رسائل التكوين في حقل وقت مرحبا. المدى هو من 1 إلى 10 ثواني.

الخطوة 3. أدخل الفاصل الزمني (بالثواني) الذي يمكن للمحول انتظاره دون إستلام رسالة تكوين قبل أن يحاول إعادة تعريف التكوين الخاص به في حقل الحد الأقصى للعمر.

الخطوة 4. دخلت الفاصل الزمني (بالثواني) أن جسر يبقى في حالة تعلم قبل أن يرسل ربط في التأخير للأمام مجال. يقصد ب Forward Delay Timer Timer Timer Timer مقدار الوقت الذي يبقى فيه المنفذ في حالة الاستماع قبل الانتقال إلى حالة التعلم أو مقدار الوقت الذي يبقى فيه المنفذ في حالة التعلم قبل الانتقال إلى حالة الاستماع.

تعرض مساحة الجذر المعين المعلومات التالية:

· معرف الجسر — يتم تعيين أولوية الجسر باستخدام عنوان MAC الخاص بالمحول.

· معرف الجسر الرئيسي — يتم تعيين أولوية الجسر الرئيسي باستخدام عنوان MAC الخاص بالمحول.

· المنفذ الجذري — المنفذ الذي يحتوي على مسار التكلفة الأقل من هذا الجسر إلى الجسر الرئيسي.

· تكلفة المسار الجذر — تكلفة المسار من هذا الجسر إلى الجذر.

· عدد تغييرات المخطط — إجمالي عدد تغييرات مخطط STP التي حدثت.

· آخر تغيير للمخطط — الفترة الزمنية التي انقضت منذ آخر تغيير للمخطط. يتم عرض الوقت بتنسيق الأيام/الساعات/الدقائق/الثواني.

الخطوة 5. طقطقة يطبق.