الهدف

تعرض صفحة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) جميع الرسائل التي تم حفظها في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بالترتيب الزمني. يتم الاحتفاظ بسجلات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) فقط حتى تتم إعادة تمهيد النظام. السجلات هي مجموعة من أحداث النظام المخزنة في الجهاز. تقوم ذاكرة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بتسجيل كل حدث يحدث في الجهاز، مثل إدخالات السجل الأساسية. تكون السجلات مفيدة لاستكشاف أخطاء الجهاز وإصلاحها في حالة فشل أي من التكوينات. يشرح هذا المستند كيفية عرض حالة سجل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) على محولات SX500 Series Stackable Switches.

راجع المقالة بعنوان تكوين إعداد سجل النظام على المحولات SX500 Series Stackable Switches للحصول على معلومات حول كيفية تكوين إعدادات سجل النظام.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- سلسلة مبدلات SX500 القابلة للتكديس

إصدار البرامج

- 1.3.0.62

عرض حالة سجل ذاكرة RAM

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب، واختر الحالة والإحصائيات > عرض السجل > ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). يتم فتح صفحة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM):

تعرض صفحة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) جدول سجل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الذي يحتوي على هذه الحقول:

فيما يلي مستويات خطورة الحدث التي يتم سردها من الأعلى خطورة إلى الأدنى خطورة.

- فهرس السجل — يعرض رقم إدخال السجل في تسلسل.

- وقت التسجيل — يعرض وقت إنشاء الرسالة.

- الخطورة — يعرض خطورة الحدث. ارجع إلى معلومات الخطورة أدناه للحصول على مزيد من المعلومات.

- الوصف — يعرض معلومات حول الحدث الذي أنشأ السجل.

- حالة الطوارئ — النظام غير قابل للاستخدام.

- تنبيه — الإجراء مطلوب.

- هام - النظام في حالة حرجة.

- خطأ — النظام في حالة خطأ.

- تحذير — تم تحذير النظام.

- إشعار — يعمل النظام بشكل صحيح، ولكن حدث إشعار للنظام.

- معلومات — معلومات الجهاز.

- debug — يوفر معلومات تفصيلية حول حدث ما.

الخطوة 2. (إختياري) لمسح سجلات الذاكرة الأخيرة، انقر فوق مسح السجلات.