الهدف

TCP و UDP هي بروتوكولات نقل تعد أحد البروتوكولات الأساسية لمجموعة بروتوكولات الإنترنت. يعمل كل من TCP و UDP في طبقة النقل من نموذج TCP/IP، يستخدم TCP مصافحة ثلاثية الطرق لإنشاء الاتصال الموثوق به بينما يكون UDP غير موثوق به ولكنه أسرع عند مقارنته ب TCP. يقدم جهاز الشبكة بعض الخدمات التي تستخدم إما TCP أو UDP لإدارة الجهاز بسهولة. يمكن تمكين الخدمات أو تعطيلها استنادا إلى المتطلبات.

يشرح المستند كيفية تمكين خدمات TCP/UDP أو تعطيلها على المحولات فئة SX500 القابلة للتكديس.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- سلسلة مبدلات SX500 القابلة للتكديس

إصدار البرامج

- v1.2.7٫76

إعداد خدمات TCP/UDP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الأمان > خدمات TCP/UDP. يتم فتح صفحة خدمات TCP/UDP.

الخطوة 2. حدد خانات الاختيار enable لتمكين خدمات TCP/UDP المعنية. الخيارات المتاحة هي:

- خدمة HTTP — هذا هو البروتوكول المستخدم للاتصال بخوادم الويب. إنه يستخدم TCP.

- خدمة HTTPS — يمثل بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن. وهذا مماثل ل HTTP، ولكنه يستخدم TLS أو SSL لتشفير البيانات وفك تشفيرها، مما يجعلها أكثر أمانا من HTTP. إنه يستخدم TCP.

- خدمة SNMP — يمثل بروتوكول إدارة الشبكة البسيط. يستخدم هذا لإدارة الأجهزة الموجودة على شبكة IP مثل الموجهات والمحولات والطابعات، وما إلى ذلك. عادة ما يستخدم UDP.

- خدمة Telnet — يتم إستخدامها لإنشاء وحدة طرفية افتراضية تتصل بجهاز بعيد عبر الإنترنت وكذلك من خلال وحدة التحكم. الاتصالات التي تمت من خلال Telnet هي بتنسيق نص عادي. إنه يستخدم TCP.

- خدمة SSH — تمثل Secure Shell. ويتم إستخدام هذا الأمر لإنشاء اتصال آمن بين جهازين يتم توصيلهما بشبكة غير آمنة (غالبا عبر الإنترنت). هذا مماثل ل Telnet، ولكنه أكثر أمانا. يتم تشفير الاتصالات التي تتم من خلال بروتوكول SSH. إنه يستخدم TCP.

الخطوة 3. طقطقة يطبق.

يعرض جدول خدمة TCP الحقول التالية لكل خدمة نشطة حاليا:

- اسم الخدمة — أسلوب الوصول الذي يعرض المحول من خلاله خدمة TCP.

- SSH — يوفر وصولا مشفرا إلى سطر الأوامر في المحول.

- Telnet — يوفر وصولا غير مشفر إلى سطر الأوامر في المحول.

- HTTP — يوفر وصولا غير مشفر إلى واجهة الويب للمحول.

- HTTPS — يوفر وصولا مشفرا إلى واجهة الويب للمحول.

- النوع — بروتوكول IP الذي تستخدمه الخدمة.

- يقدم بروتوكول TCP — اتصالا موثوقا به بين الأجهزة المضيفة للإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (IP).

- بروتوكول TCP6 — يوفر اتصالا موثوقا بين الأجهزة المضيفة لكل من بروتوكولي IPv4 و IPv6.

- عنوان IP المحلي — عنوان IP المحلي الذي يعرض المحول الخدمة من خلاله.

- المنفذ المحلي — منفذ TCP المحلي الذي يقدم المحول من خلاله الخدمة.

- عنوان IP البعيد — عنوان IP للجهاز البعيد الذي يطلب الخدمة.

- المنفذ البعيد — منفذ TCP للجهاز البعيد الذي يطلب الخدمة.

- الحالة - حالة الخدمة.

- الاستماع — يشير إلى أن المحول يقبل الاتصالات لهذه الخدمة على المنفذ المحلي.

- موجود — يشير إلى وجود اتصال نشط.

- وقت الانتظار — يشير إلى اتصال تم إغلاقه، ولكن لا يزال يتم تعقبه حتى يمكن للحزم غير المنتظرة الاستمرار في المرور عبر جدار الحماية.

يعرض جدول خدمة UDP الحقول التالية لكل خدمة نشطة حاليا:

- اسم الخدمة — أسلوب الوصول الذي يعرض المحول من خلاله خدمة UDP.

- SNMP — يوفر وصولا غير مشفر إلى سطر الأوامر في المحول.

- Bonjour — يوفر وصولا غير مشفر إلى سطر الأوامر في المحول.

- النوع — بروتوكول IP الذي تستخدمه الخدمة.

- يقدم بروتوكول TCP — اتصالا موثوقا به بين الأجهزة المضيفة للإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (IP).

- بروتوكول TCP6 — يوفر اتصالا موثوقا بين الأجهزة المضيفة لكل من بروتوكولي IPv4 و IPv6.

- عنوان IP المحلي — عنوان IP المحلي الذي يعرض المحول الخدمة من خلاله.

- المنفذ المحلي — منفذ UDP المحلي الذي يعرض المحول الخدمة من خلاله.

- مثيل التطبيق — مثيل الخدمة لخدمة UDP. (على سبيل المثال، عندما يقوم مرسلان بإرسال البيانات إلى نفس الوجهة).