المقدمة

يتم إستخدام جودة الخدمة (QoS) بشكل رئيسي لتحسين أداء الشبكة وتستخدم لتوفير الخدمات المطلوبة للمستخدمين. إنه يعطي الأولوية لتدفق حركة المرور بناء على نوع حركة المرور. عادة، تعطى حركة المرور الصوتية أولوية أكبر من حركة مرور البيانات.

في هذا السيناريو، سيتم تكوين خصائص جودة الخدمة على محول ما في الوضع الأساسي وبأعلى أولوية.

الهدف

الهدف من هذا المستند هو عرض كيفية تكوين خصائص جودة الخدمة على واجهة محول SX500 و SG500X Series Stackable.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx500 Series

- SG500X sery

إصدار البرامج

- 1.4.8.06

تكوين خصائص جودة الخدمة

ملاحظة: قد تختلف الصور بشكل طفيف طبقا لنموذج الجهاز الذي تستخدمه بدقة. تم التقاط الصور أدناه من محول SG500X-48MP.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول واختر جودة الخدمة > عامة > خصائص جودة الخدمة.

الخطوة 2. انقر على وضع جودة الخدمة المفضل. الخيارات هي:

- تعطيل — تم تعطيل جودة الخدمة في الجهاز. في هذا الوضع، يتم تعيين كل حركات المرور على قائمة انتظار واحدة تبذل أفضل جهد، وبالتالي لا يتم تحديد أولوية أي نوع من حركات المرور.

- basic — يتم تمكين جودة الخدمة على الجهاز في الوضع الأساسي. الوضع الأساسي هو الوضع الذي يتلقى فيه كل حركة مرور من نفس الفئة المعاملة. يتم تعيين هذه القيمة خارجيا. تحدد قيمة جودة الخدمة هذه فئة حركة المرور والإجراء الخاص بجودة الخدمة الذي يجب إتخاذه لحركة المرور.

- خيارات متقدمة — يتم تمكين جودة الخدمة على الجهاز في الوضع المتقدم. الوضع المتقدم هو الوضع الذي يعمل بواسطة خدمة جودة الخدمة لكل تدفق. يتكون من خريطة الفئة وواضع السياسات. تخبرنا خريطة الفئة عن نوع حركة المرور الموجودة في التدفق والتي تتألف أيضا من عدد قليل من قوائم التحكم في الوصول (ACL). تنتمي الحزم التي تطابق قائمة التحكم في الوصول (ACL) إلى تدفق واحد. يطبق الشرطي جودة الخدمة التي تم تكوينها على التدفق. يمكن أن تكون قيم تكوين جودة الخدمة هي قوائم انتظار الخروج وقيم DSCP أو CoS/802.1p والإجراءات التي يمكن إتخاذها على حركة المرور الزائدة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار Basic. هذا هو الإعداد الافتراضي.

الخطوة 3. انقر على تطبيق لحفظ الإعدادات.

الخطوة 4. في جدول تكوين واجهة سطر الأوامر (CoS)، أختر نوع الواجهة لخصائص جودة الخدمة من القائمة المنسدلة نوع الواجهة ثم انقر فوق انتقال لعرض الواجهات المقابلة أو تعديلها.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار منفذ الوحدة 1/1.

بعد ذلك، سيعرض جدول تكوين جودة الخدمة المنافذ استنادا إلى نوع الواجهة الذي إخترته مع الأعمدة التالية:

- الواجهة — هناك نوعان من الواجهة:

- يشير المنفذ — إلى المنافذ الفردية للمحول. تحتوي خيارات منفذ الوحدة على مجموعة المنافذ التي يمكن تكوينها لكل وحدة في المكدس. يتم تمثيل واجهة المنفذ كمعرف وحدة الوحدة (نشط، عضو، إستعداد) في المكدس وعدد فتحات التوسعة المتوفرة فيه. على سبيل المثال، يشير منفذ الوحدة 1/2 إلى أن المنفذ متصل بالمحول في المكدس الذي تم تكوينه بمعرف الوحدة رقم 1 ويحتوي على فتحتي توسعة. إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات المستخدمة، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة.

- LAG — يشير إلى مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) من المحول. يحتوي "مجموعة تجميع الارتباطات" على مجموعة المنافذ. يتم تكوين نوع الواجهة ل LAG والذي يضمن تكوين جميع المنافذ داخل LAG.

- CoS الافتراضية — يعرض القيمة الافتراضية لعلامة تمييز أولوية شبكة VLAN (VPT) للحزم الواردة التي لا تحتوي على علامة VLAN هذه. الفئة الافتراضية من CoS هي 0. لذلك فإن تلك الإعدادات الافتراضية تنطبق فقط على الإطارات التي تكون غير مميزة وتلك الموجودة في الوضع الأساسي وتخزن COs المحددة في صفحة الإعدادات العامة.

الخطوة 5. حدد خانة الاختيار الخاصة بالواجهة حيث ترغب في تعيين جودة الخدمة ثم انقر فوق زر تحرير.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار المنفذ GE46.

الخطوة 6. في إطار تحرير تكوين جودة الخدمة الذي يظهر، تحقق من أن الواجهة التي تم وضع علامة عليها هي الواجهة التي إخترتها في الصفحة السابقة. وإلا، أختر الواجهة الصحيحة من القائمة المنسدلة.

الخطوة 7. من القائمة المنسدلة الافتراضية CoS، أختر قيمة CoS الافتراضية التي سيتم تعيينها إلى الحزم الواردة. هذه هي التي ليس لديها علامة VLAN. المدى from 0 to 7 حيث 0 لأدنى أولوية و 7 للأعلى أولوية.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تعيين الأولوية على 7.

الخطوة 8. طقطقة يطبق.

لقد انتهيت الآن من تكوين خصائص جودة الخدمة بنجاح على المحول.

نسخ إعدادات جودة الخدمة

لتطبيق نفس التكوين على منفذ آخر، يمكنك نسخ الإعدادات من منفذ إلى آخر. اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1. في جدول تكوين الواجهة CoS، انقر فوق المنفذ الذي تريد نسخه ثم انقر فوق نسخ الإعدادات.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار المنفذ GE46.

الخطوة 2. في النافذة المنبثقة التي تظهر، أدخل المنفذ حيث تريد تطبيق نفس الإعدادات وانقر تطبيق.

ملاحظة: في هذا المثال، سيتم نسخ الإعدادات من GE46 إلى GE1 فقط.

لقد قمت الآن بنسخ إعدادات جودة الخدمة بنجاح إلى GE1.

الاستعادة إلى إعدادات المصنع الافتراضية

لاستعادة الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1. في جدول تكوين الواجهة CoS، حدد خانة الاختيار للمنفذ أو المنافذ التي ترغب في إعادة ضبط الإعدادات على الوضع الافتراضي. في هذا المثال، يتم إختيار GE1 و GE6.

ملاحظة: يمكنك أيضا النقر على المربع الموجود أعلى الجدول للتحقق من جميع المنافذ.

الخطوة 2. انقر إستعادة الافتراضيات.

الخطوة 3. لحفظ التكوين بشكل دائم، انقر فوق الوميض في الجزء العلوي من الأداة المساعدة المستندة إلى الويب.