الهدف

بروتوكول إدارة الشبكات البسيط (SNMP) هو بروتوكول طبقة تطبيق يسمح لمدير SNMP بالتحكم في عميل SNMP من خلال تبادل رسائل SNMP. يساعد بروتوكول SNMP على العثور على مشاكل الشبكات وحلها وإدارة أداء الشبكة والتخطيط لزيادة حجم الشبكة. SNMPv3 هو إصدار متقدم من SNMP يوفر المزيد من معايير الأمان والخصوصية. يتم إستخدام معرف المحرك فقط من قبل كيانات SNMPv3 أو وكلائه للتعرف عليهم بشكل فريد. يشرح هذا المقال كيفية تكوين معرف محرك SNMP على المحولات SX500 Series Stackable Switches.

ملاحظة: لإضافة مستخدمي SNMP، ارجع إلى تكوين المقالة لمستخدمي SNMP على محولات SX500 القابلة للتكديس.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- سلسلة مبدلات SX500 القابلة للتكديس

إصدار البرامج

- 1.3.0.62

تكوين معرف محرك SNMP

تكوين معرف المحرك المحلي

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر SNMP > معرف المحرك. تظهر صفحة معرف المحرك:

ملاحظة: يتم تحديد معرف المحرك المحلي بواسطة المعرف الفريد لمحرك SNMP، ويتم إستخدامه عادة للتعريف ولكن ليس للعنونة. يشير معرف محرك الجهاز المحلي إلى تكوين SNMP. عند تغيير معرف المحرك، يتم مسح جميع مستخدمي SNMP ومجموعات SNMP التي تم تكوينها.

الخطوة 2. في حقل معرف المحرك المحلي، انقر أحد أزرار الاختيار المرغوبة والتي من خلالها يتم إنشاء معرف المحرك المحلي:

- أستخدم افتراضي — يستعمل هذا الجهاز يخلق محرك id ويستند إلى ماك عنوان من المفتاح، أي يكون عينت كما يلي:

- أول 4 أنظمة ثمانية — تساوي أول وحدة بت رقم واحد، أما الباقي فسيكون رقم مؤسسة سلطة الأرقام المعينة عبر الإنترنت (ANA).

- النظام الثماني الخامس — يتم تعيين هذا على يساوي 3 للإشارة إلى عنوان MAC الذي يلي.

- الأنظمة الثمانية الستة الأخيرة — هذا هو ببساطة عنوان MAC الذي ينتمي إلى المحول.

- none — يشير هذا الخيار إلى عدم إستخدام معرف المحرك.

- معرف من قبل المستخدم — يسمح هذا للمستخدم بإدخال معرف محرك الجهاز المحلي.

الخطوة 3. إذا أخترت مستخدم معرف في الخطوة 2، فأدخل معرف المحرك المرغوب في الحقل المتوفر بجانبه. يجب أن يكون معرف المحرك سلسلة سداسية عشرية تتراوح من 10 إلى 64. يجب أن يكون هناك 20 حرف سداسي عشر كحد أدنى.

الخطوة 4. انقر على تطبيق لحفظ الإعدادات.

الخطوة 5. انقر فوق موافق لتأكيد مسح قاعدة بيانات.

تكوين معرف المحرك البعيد

يتم توصيل مستخدم بكيان SNMP مختلف إلى جانب المحول المحلي. تم تحديد معرف المحرك البعيد، حيث تتلقى الأجهزة البعيدة رسائل الإعلام، ولكن لا يمكن إجراء طلبات للحصول على معلومات.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر SNMP > معرف المحرك. تظهر صفحة معرف المحرك:

الخطوة 2. في جدول معرف المحرك البعيد، انقر فوق إضافة لإضافة معرف محرك بعيد جديد ليتم تعيينه باستخدام معرف محرك SNMP الخاص بك. سيظهر الجدول أدناه جميع معرف المحرك البعيد وعناوين IP المضافة التي يمكن لمحرك الكمبيوتر التحدث إليها أو إرسال رسائل إليها. تظهر نافذة جديدة.

الخطوة 3. في حقل تعريف الخادم، أختر ما إذا كنت تريد تحديد المحرك البعيد بواسطة عنوان IP الخاص به أو بالاسم:

- بالاسم — لتحديد اسم موقع ويب أو اسم مجال.

- حسب عنوان IP — لتحديد عنوان IP لموقع ويب (مثال: 192.168.1.200).

الخطوة 4. إذا نقرت بواسطة عنوان IP في الخطوة 3، فانقر فوق إما الإصدار 4 أو الإصدار 6 استنادا إلى نوع عنوان IP البعيد (IPv4 أو IPv6).

الخطوة 5. إذا تم إختيار IPv6 في الخطوة 4، فانقر فوق أحد أزرار إختيار نوع عنوان IPv6.

- Link Local — يحدد عنوان IPv6 كل مضيف على إرتباط شبكة واحد. لا يعد عنوان الارتباط المحلي قابلا للتوجيه ويمكن إستخدامه للاتصال فقط على الشبكة المحلية.

- عمومي — عنوان IPv6 هو نوع IPv6 عالمي للبث الأحادي مرئي ويمكن الوصول إليه من الشبكات الأخرى.

الخطوة 6. إذا تم إختيار Link Local لنوع عنوان IPv6 في الخطوة 9، فأختر الواجهة من القائمة المنسدلة. قد ترى بادئات من كل الواجهات المتاحة في القائمة. يمكن تكوين الواجهات ضمن واجهات IPv6. ارجع إلى المقالة بعنوان تكوين واجهة IPv6 على المحولات طراز SX500 Series Stackable للحصول على تعليمات تفصيلية.

الخطوة 7. فيما يتعلق بالخيار الذي تم النقر عليه في الخطوة 3، أدخل عنوان IP أو اسم المجال للخادم في حقل عنوان/اسم IP للخادم.

الخطوة 8. في حقل معرف المحرك، أدخل معرف المحرك البعيد المقترن بعنوان IP/اسم المجال ذي الصلة الذي أدخلته في الخطوة 7.

الخطوة 9. طقطقة يطبق.

تحرير معرف محرك SNMP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر SNMP > معرف المحرك. تظهر صفحة معرف المحرك:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار المطلوبة وانقر فوق تحرير لتحرير معرف محرك SNMP. تظهر نافذة جديدة.

الخطوة 3. (إختياري) أختر عنوان IP من القائمة المنسدلة لعنوان IP الذي يلزم تحرير معرف المحرك الخاص به.

الخطوة 4. في حقل معرف المحرك، أدخل معرف المحرك المطلوب.

الخطوة 5. انقر فوق تطبيق لحفظ التغييرات.

ملاحظة: لا يمكنك تغيير تعريف الخادم أو إصدار IP عند تحرير تعيين موجود. تحتاج إلى إنشاء واحد جديد لهذه التغييرات.

حذف معرف محرك SNMP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر SNMP > معرف المحرك. تظهر صفحة معرف المحرك:

.

الخطوة 2. إذا كنت بحاجة إلى حذف تعيين SNMP من جدول معرف المحرك البعيد، فتحقق من خانة الاختيار المناسبة وانقر فوق حذف.