الهدف

إختبار الاتصال عبارة عن أداة تستخدم لاختبار ما إذا كان يمكن الوصول إلى مضيف بعيد ولقياس إجمالي وقت الرحلة للحزم المرسلة من المحول إلى جهاز آخر. يكون إختبار الاتصال مفيدا عند أستكشاف أخطاء اتصال الشبكة أو عرض النطاق الترددي وإصلاحها. توضح هذه المقالة كيفية إجراء إختبار اتصال على المحول SX500 Series Stackable Switch.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- سلسلة مبدلات SX500 القابلة للتكديس

إصدار البرامج

- 1.3.0.62

إختبار الاتصال على محول مدار SX500 Series

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > إختبار الاتصال. يتم فتح صفحة إختبار الاتصال:

الخطوة 2. في حقل تعريف المضيف، انقر فوق إما تحديد الجهاز المضيف بواسطة عنوان IP أو بالاسم. إذا تم النقر فوق الاسم، فقم بالتخطي إلى الخطوة 6.

- بالاسم — انقر زر الراديو هذا إذا كنت تريد تحديد اسم مضيف للاختبار.

- حسب عنوان IP — انقر زر الراديو هذا إذا كنت تريد تعيين عنوان IP إلى إختبار الاتصال.

الخطوة 3. في حقل إصدار IP، انقر إما زر راديو الإصدار 4 أو زر راديو الإصدار 6 استنادا إلى نوع عنوان IP للمضيف (IPv4 أو IPv6). تخطي الخطوة 7 إذا تم النقر فوق الإصدار 4 في هذا الحقل.

الخطوة 4. انقر فوق إصدار IP المطلوب من حقل إصدار IP. إذا تم إختيار IPv6 في الخطوة 3، فانقر فوق أحد أنواع أزرار انتقاء عناوين IPv6.

- الارتباط المحلي — يحدد عنوان IPv6 البيئات المضيفة على إرتباط شبكة واحد. لا يعد عنوان الارتباط المحلي قابلا للتوجيه ويمكن إستخدامه للاتصال فقط على الشبكة المحلية.

- عمومي — عنوان IPv6 هو نوع IPv6 عالمي للبث الأحادي مرئي ويمكن الوصول إليه من الشبكات الأخرى.

الخطوة 5. إذا تم إختيار Link Local لنوع عنوان IPv6، فأختر الواجهة التي يتم استقبالها فيها من القائمة المنسدلة Link Local Interface. قد ترى بادئات من كل الواجهات المتاحة في القائمة. البادئة الافتراضية هي FE80، وهي واجهة محلية غير قابلة للتوجيه.

الخطوة 6. دخلت في المضيف عنوان/إسم مجال، العنوان من الأداة أن يكون سحبت إن أخترت ب عنوان في خطوة 2 أو المضيف إسم من الأداة إن أخترت ب إسم في خطوة 2.

الخطوة 7. في حقل إختبار الاتصال الفاصل الزمني، أختر طول الوقت الذي ينتظره النظام بين حزم إختبار الاتصال. انقر فوق إستخدام الافتراضي لاختيار القيمة الافتراضية، وهي 2000 مللي ثانية. وإلا، انقر فوق معرف من قبل المستخدم وأدخل الطول المطلوب، والذي يجب حصره في غضون 0 إلى 65535 مللي ثانية.

الخطوة 8. في حقل عدد إختبارات الاتصال، أختر عدد المرات التي سيتم فيها إجراء عملية إختبار الاتصال. انقر فوق إستخدام الافتراضي لاختيار القيمة الافتراضية، وهي 4. وإلا، انقر فوق معرف من قبل المستخدم وأدخل الرقم المطلوب، والذي يجب حصره في غضون من 0 إلى 65535.

الخطوة 9. انقر فوق تنشيط إختبار الاتصال" لاختبار اتصال المضيف.

يتم عرض النتائج في عدادات إختبار الاتصال ومنطقة الحالة:

- عدد الحزم المرسلة — يشير إلى العدد الإجمالي للحزم التي تم إرسالها إلى المضيف أو عدد إختبارات الاتصال.

- عدد الحزم المستلمة — يشير إلى العدد الإجمالي للحزم المستلمة بواسطة المضيف.

- الحزم المفقودة — يشير إلى النسبة المئوية لفقد الحزم أو نسبة الحزم المستلمة إلى الحزم المرسلة.

- الحد الأدنى لوقت الذهاب والعودة - يشير إلى الوقت الأقل الذي يستغرقه إطار واحد للرحلة ذهابا وإيابا.

- الحد الأقصى لوقت الذهاب والعودة — يشير إلى الحد الأقصى للوقت الذي يستغرقه إطار واحد لرحلة الذهاب والإياب (ذهابا وإيابا).

- متوسط زمن الذهاب والعودة - يشير إلى متوسط الوقت الذي تستغرقه جميع الإطارات في رحلة الذهاب والإياب.

- تشير الحالة — إلى ما إذا نجح إختبار الاتصال أم لا. إذا لم يستلم المضيف حتى حزمة واحدة، يعتبر ذلك فشلا.