الهدف

جودة الخدمة (QoS) هي مجموعة من التقنيات التي يتم إستخدامها لإدارة حركة مرور الشبكة بكفاءة. في وضع جودة الخدمة الأساسي، يمكن تعريف مجال معين في شبكة على أنه موثوق به. ضمن هذا المجال، يتم تعليم الإطارات بقيم CoS ويتم تعليم الحزم بقيم DSCP للإشارة إلى نوع الخدمة المطلوب. يستخدم المحول هذه الحقول لتعيين الحزم إلى قائمة انتظار إخراج معينة.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين وضع QoS الأساسي على المحولات المدارة من السلسلة 300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- المبدلات المدارة سلسلة SF/SG 300

إصدار البرامج

- 1.2.7.76

وضع QoS الأساسي

الإعدادات العمومية:

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جودة الخدمة > وضع QoS الأساسي > الإعدادات العامة. تظهر صفحة الإعدادات العامة:

الخطوة 2. انقر زر الخيار الذي يماثل وضع الثقة لجودة الخدمة المرغوب في حقل وضع الثقة.

قيم CoS الافتراضية هي كما يلي. CoS 7 هي أعلى قيمة أولوية بينما CoS 0 هي الأدنى.

- CoS/802.1p — يتم تعيين حركة مرور الشبكة إلى قوائم الانتظار استنادا إلى حقل علامة أولوية شبكة VLAN (VPT) في علامة شبكة VLAN. إذا لم توجد علامة VLAN على الحزم الواردة، فإنه يتم تعيين حركة المرور على قوائم الانتظار استنادا إلى قيم CoS الافتراضية.

- DSCP — يتم تعيين جميع حركة مرور IP على قوائم الانتظار استنادا إلى حقل DSCP في رأس IP للحزمة. إذا لم تكن حركة المرور هي حركة مرور IP، فسيتم تعيينها على قائمة انتظار أفضل الجهود.

- CoS/802.1p-DSCP — يتم تعيين جميع حركات المرور غير الخاصة ب IP من خلال إستخدام CoS بينما يتم تعيين جميع حركات مرور IP من خلال DSCP.

- 7 — التحكم في الشبكة

- 6 — التحكم في الشبكة البينية

- 5 — الصوت

- 4 — فيديو

- 3 — تطبيق هام

- 2 — جهد رائع

- 1 - أفضل الجهود

- 0 — الخلفية

الخطوة 3. تحقق من تخطي مدخل DSCP لتخطي قيم DSCP الأصلية في حزم المدخل مع القيم الجديدة. يستخدم المحول قيم DSCP جديدة لقوائم انتظار الخروج.

الخطوة 4. إذا تم تمكين تجاوز مدخل DSCP، انقر فوق جدول تجاوز DSCP لإعادة تكوين قيم DSCP. تظهر نافذة تجاوز DSCP.

الخطوة 5. قم بتكوين جدول تجاوز DSCP.

- DSCP In — يعرض قيمة الحزم الواردة التي يجب إعادة ضمها إلى قيمة بديلة.

- DSCP Out — من القائمة المنسدلة DSCP أختر قيمة DSCP المطلوبة التي تطابق قيمة DSCP In.

ملاحظة: انقر فوق إستعادة الافتراضيات لاستعادة جدول تجاوز DSCP إلى القيم الافتراضية. الإعداد الافتراضي هو عندما تطابق قيم DSCP OUT قيم DSCP المقابلة في القيم.

الخطوة 6. طقطقة يطبق.

إعدادات الواجهة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جودة الخدمة > وضع QoS الأساسي > إعدادات الواجهة. تظهر صفحة إعدادات الواجهة:

الخطوة 2. من القائمة المنسدلة "نوع الواجهة" يساوي إلى القائمة المنسدلة، أختر نوع الواجهات التي سيتم عرضها.

الخطوة 3. انقر على انتقال. يتم عرض الواجهات المحددة.

الخطوة 4. انقر زر إختيار الواجهة التي تريد تحريرها.

الخطوة 5. طقطقة يحرر أن يشكل القارن. يظهر الإطار تحرير إعدادات واجهة جودة الخدمة.

الخطوة 6. (إختياري) انقر فوق زر الاختيار الذي يتوافق مع الواجهة المطلوبة التي تريد تحريرها في حقل الواجهة.

- المنفذ — من القائمة المنسدلة "المنفذ" أختر المنفذ الذي تريد تكوينه. سيؤثر هذا فقط على المنفذ الواحد الذي تم إختياره.

- مجموعة تجميع الارتباطات — من القائمة المنسدلة لمجموعة تجميع الارتباطات (LAG) أختر مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) لتكوينها. سيؤثر هذا على مجموعة المنافذ المحددة في تكوين مجموعة تجميع الارتباطات (LAG).

الخطوة 7. حدد تمكين في حقل حالة جودة الخدمة لتحديد أولوية حركة المرور الواردة استنادا إلى وضع الثقة المكون على مستوى النظام. إن يكون هذا خيار معأق، كل حركة مرور قادم على الميناء عينت إلى أفضل جهد قائمة انتظار ولا يتم ترتيب الأولويات.

الخطوة 8. طقطقة يطبق.

القرار

لقد انتهيت الآن من تكوين الوضع الأساسي لجودة الخدمة (QoS) على محول السلسلة 300.

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco