الهدف

يتم تكوين المسارات الثابتة ل IPv4 يدويا إلى وجهة الشبكة. تتيح لك المحولات المدارة 300 Series تكوين المسارات الثابتة إما للوصول إلى شبكة بعيدة أو رفض جزء من الشبكة. هذه الخيارات مفيدة ويمكن أن تتيح لك تحديد الشبكات التي تريد إضافة مسارات ثابتة، والشبكات التي لا تريد التعامل معها على شبكتك، والتي يمكن أن تزيد من الأمان. إذا قمت بإضافة شبكة باستخدام مسارات ثابتة أو إزالتها، فأنت بحاجة إلى تحديث جدول المسارات الثابتة وفقا لذلك. يشرح هذا المقال كيفية تكوين المسارات الثابتة على المحولات المدارة من السلسلة 300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- المبدلات المدارة سلسلة SF/SG 300

إصدار البرامج

- v1.2.7٫76

تكوين مسار ثابت ل IPv4

يشرح هذا القسم كيفية تكوين مسار ساكن إستاتيكي ل IPv4 على المحولات المدارة من السلسلة 300.

ملاحظة: يمكن تعريف المسارات الثابتة فقط عندما يكون المحول في وضع الطبقة 3. بشكل افتراضي يكون المفتاح ثبتت إلى طبقة 2 أسلوب. لتغيير وضع الطبقة 3، أختر إدارة > إعدادات النظام. في وضع النظام انقر فوق L3 ثم انقر فوق تطبيق.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر تكوين IP > مسارات IPv4 الثابتة. يتم فتح صفحة المسارات الثابتة ل IPv4:

الخطوة 2. انقر فوق إضافة (Add). يظهر نافذة إضافة مسار IP الثابت.

الخطوة 3. في حقل بادئة IP للوجهة، أدخل عنوان IP الخاص بالوجهة التي تريد إنشاء مسار ثابت لها.

الخطوة 4. في حقل القناع، انقر زر الراديو المناسب لإدخال قناع الشبكة الفرعية. الخيارات المتاحة هي:

الخطوة 5. في حقل نوع المسار، انقر زر الراديو المناسب لتحديد نوع المسار الثابت. الخيارات المتاحة هي:

- قناع الشبكة — أدخل قناع شبكة IP الفرعية الكامل.

- طول البادئة — أدخل قناع الشبكة الفرعية للبادئة لعنوان IP للوجهة.

- رفض — يرفض كل حركة المرور من المسار الثابت للوجهة.

- بعيد — يشير إلى أن المسار هو مسار بعيد.

الخطوة 6. إذا أخترت البعيد كنوع المسار في الخطوة 5، فسيتم تمكين حقل عنوان IP لموجه الخطوة التالية. دخلت في هذا مجال، العنوان من التالي جنجل على الطريق. تمثل الخطوة (hop) عدد الأجهزة الموجودة بين نقطتي نهاية.

الخطوة 7. في الحقل المتري، أدخل المسافة الإدارية إلى الخطوة التالية.

الخطوة 8. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك.

تحرير/حذف مسار ثابت ل IPv4

يشرح هذا القسم كيفية تحرير مسار ثابت حالي أو حذفه.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر تكوين IP > مسارات IPv4 الثابتة. يتم فتح صفحة المسارات الثابتة ل IPv4:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار للمسار الثابت الذي تريد تحريره أو حذفه.

الخطوة 3. (إختياري) لحذف مسار ساكن إستاتيكي، انقر حذف.

الخطوة 4. لتحرير المسار الثابت المحدد، انقر فوق تحرير. تظهر نافذة تحرير مسار IPv4 الثابت.

خطوة 5. (إختياري) إن هناك أكثر من واحد ساكن إستاتيكي يشكل وأنت تريد أن يحرر طريق ساكن إستاتيكي مختلف من الذي أنت تختار، وبعد ذلك يختار المسار ساكن إستاتيكي أن يحرر من الغاية عنوان قائمة ميلان إلى جانب.

الخطوة 6. في الحقل المتري، أدخل القيمة المترية الجديدة. القيمة المترية هي المسافة الإدارية إلى الخطوة التالية.

الخطوة 7. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك.