الهدف

يمكن للأجهزة المتوافقة مع شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) المجاورة تبادل معلومات شبكة VLAN مع بعضها البعض باستخدام بروتوكول التسجيل لشبكة VLAN العامة (GVRP). يستند GVRP إلى بروتوكول تسجيل السمات العامة (GARP) وينشر معلومات شبكة VLAN من خلال شبكة جسر. عندما يتم تنشيط GVRP، فإنه يرسل ويستلم وحدات بيانات حزمة GARP (GPDUs). وهذا يسمح لك بتكوين شبكة VLAN على محول واحد ثم نشر معلوماتها عبر الشبكة، بدلا من إنشاء VLAN المطلوب مسبقا على كل محول في الشبكة.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات GVRP على المحول من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI).

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.06 — SX300، SX500

- 2.2.8.04 — SX350، SG350X، SX550X

تكوين إعدادات GVRP

الخطوة 1. سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا كنت قد انتهيت من تكوين اسم مستخدم جديد أو كلمة مرور جديدة، فأدخِل بيانات الاعتماد بدلاً من ذلك.

ملاحظة: لمعرفة كيفية الوصول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) لمحول SMB من خلال SSH أو Telnet، انقر هنا.

ملاحظة: قد تختلف الأوامر حسب الطراز الدقيق للمحول لديك. في هذا المثال، يتم الوصول إلى المحول SG350X-48MP switch من خلال برنامج Telnet.

الخطوة 2. من وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، ادخل إلى وضع "التكوين العام" من خلال إدخال التالي:

SG350X#configure

الخطوة 3. لتمكين GVRP بشكل عام على المحول، أدخل ما يلي:

SG350X(config)#gvrp enable

الخطوة 4. في وضع "التكوين العام"، أدخِل سياق "تكوين الواجهة" من خلال إدخال ما يلي:

SG350X(config)#interface [interface-id]

- interface-id - يحدد معرف واجهة ليتم تكوينه.

الخطوة 5. بما أن GVRP يتطلب دعم لتعليم، الميناء ينبغي كنت شكلت في شنطة أو عام أسلوب. لتكوين وضع عضوية VLAN للواجهة، أدخل ما يلي:

SG350X(config-if)#switchport mode [trunk | عام]

الخيارات هي:

- شنطة - يحدد طبقة trunking 2 VLAN ميناء.

- عام - يحدد منفذ شبكة محلية ظاهرية (VLAN) مدعوم بالكامل وفقا لمعيار 802.1q.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تكوين الواجهة كمنفذ خط اتصال.

الخطوة 6. لتمكين GVRP على الواجهة، أدخل ما يلي:

SG350X(config-if)#gvrp enable

الخطوة 7. (إختياري) لإعادة تسجيل جميع شبكات VLAN الديناميكية على منفذ ما ومنع إنشاء شبكة VLAN أو تسجيلها على المنفذ، أدخل ما يلي:

SG350X(config-if)#gvrp register-prevention

ملاحظة: في هذا المثال، يمنع تسجيل شبكات VLAN الجديدة على الواجهة.

يدخل خطوة 8. (إختياري) أن يعجز حركي VLAN خلق أو تعديل، التالي:

SG350X(config-if)#gvrp vlan-create-forbid

ملاحظة: في هذا المثال، يمنع إنشاء شبكات VLAN جديدة على الواجهة.

الخطوة 9. أدخِل الأمر end للعودة إلى وضع "EXEC ذي الامتيازات":

SG350X(config)#end

يدخل خطوة 10. (إختياري) أن يعرض ال GVRP عملية إعداد على المفتاح أو قارن خاص، التالي:

SG350X#show gvrp تشكيل [interface-id | مفصل]

ملاحظة: في هذا المثال، يتم عرض إعدادات GVRP لواجهة GE1/0/3.

ينقذ خطوة 11. (إختياري) في الذو امتياز EXEC أسلوب من المفتاح، ال يشكل عملية إعداد إلى الذو رأسمالمجازفة تشكيل مبرد ب يدخل التالي:

SG350X#copy running-config startup-config

خطوة 12. (إختياري) صحافة Y لموافقة أو ن ل ما من فوق ك لوحة مفاتيح ما إن ال overwrite مبرد [config]... يظهر رسالة حث.

أنت سوفت الآن يتلقى بنجاح شكلت ال GVRP عملية إعداد على مفتاحك من خلال ال CLI.