الهدف

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات منفذ بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP) على المحول من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI).

المقدمة

يتيح LLDP للجهاز إمكانية الإعلان عن تعريفه وتكوينه وإمكاناته للأجهزة المجاورة التي تقوم بعد ذلك بتخزين البيانات في قاعدة معلومات الإدارة (MIB). بروتوكول LLDP وبروتوكول اكتشاف Cisco (CDP) هما بروتوكولان متماثلان، ولكن الفرق هو أن بروتوكول LLDP يسهل قابلية التشغيل البيني للمورد وأن بروتوكول CDP هو بروتوكول Cisco الخاص. تساعد المعلومات المشتركة بين الجيران على تقليل الوقت اللازم لإضافة جهاز جديد إلى الشبكة المحلية (LAN) كما توفر التفاصيل اللازمة لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

يمكن إستخدام بروتوكول LLDP في السيناريوهات التي تحتاج فيها إلى العمل بين الأجهزة غير الخاصة ب Cisco والأجهزة التي تكون خاصة ب Cisco. يمنح المحول جميع المعلومات حول حالة LLDP الحالية للمنافذ ويمكنك إستخدام هذه المعلومات لإصلاح مشاكل الاتصال داخل الشبكة. هذا أحد البروتوكولات المستخدمة من قبل تطبيقات اكتشاف الشبكة مثل FindIT Network Management لاكتشاف الأجهزة في الشبكة.

يوفر اكتشاف نقطة نهاية الوسائط (MED) ل LLDP إمكانات إضافية لدعم أجهزة نقطة نهاية الوسائط مثل تمكين الإعلان عن سياسات الشبكة لتطبيقات مثل الصوت أو الفيديو واكتشاف موقع الجهاز ومعلومات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها. سياسة شبكة LLDP-MED هي مجموعة من إعدادات التكوين المستخدمة لتطبيقات الوقت الفعلي مثل الصوت أو الفيديو. سيتم تضمين سياسة شبكة لكل حزمة من حزم LLDP الصادرة إلى جهاز نقطة نهاية الوسائط المرفق. يرسل ال MED حركة مرور كما هو محدد على الشبكة سياسة.

قد يحتوي محول شبكة LAN المحدد على أجهزة متصلة بأي من مجموعات القدرات التالية:

- الأجهزة التي تدعم بروتوكول LLDP-MED فقط (مثل هاتف جهة خارجية)

- الأجهزة التي تدعم بروتوكول CDP فقط (مثل محول Cisco الأقدم أو هاتف Cisco الأقدم)

- الأجهزة التي تدعم بروتوكول LLDP فقط (مثل موجه من جهة خارجية أو محول من جهة خارجية)

- الأجهزة التي تدعم كل من LLDP و CDP (مثل موجه Cisco)

- الأجهزة التي تدعم كلا من LLDP-MED و CDP (مثل هاتف Cisco)

- الأجهزة التي تدعم بروتوكول LLDP و LLDP-MED و CDP (مثل محول Cisco)

يوضح الرسم التخطيطي أدناه سيناريو تعمل فيه بروتوكولات CDP و LLDP أو LLDP-MED في نفس الوقت على أجهزة Cisco. يمكنك تكوين عنصر التحكم حتى يمكن تعطيل أي من هذه البروتوكولات.

يوضح المخطط أدناه سيناريو تم فيه تكوين التحكم في البروتوكولات بالفعل وفقا لذلك: يتم إستخدام CDP بين أجهزة Cisco بينما يتم إستخدام LLDP-MED بين أجهزة Cisco وأجهزة الطرف الثالث.

هام: تكوين نهج الشبكة LLDP-MED هو متطلب أساسي لهذا التكوين. لمعرفة كيفية تكوين سياسة الشبكة من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب، انقر هنا للحصول على تعليمات. للحصول على التعليمات المستندة إلى واجهة سطر الأوامر (CLI)، انقر هنا.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.05 - SX300 و SX500

- 2.2.8.4 - SX350، SG350X، SX550X

تكوين إعدادات المنفذ LLDP-MED على المحول من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر)

اكتشاف سياسة الشبكة هو أحد أهم الميزات لأنه يوفر آلية لمحول لإخطار هاتف برقم شبكة VLAN الذي يجب أن يستخدمه. يمكن للهاتف التوصيل بأي محول والحصول على رقم شبكة VLAN الخاصة به، ثم بدء الاتصال باستخدام التحكم في المكالمات. يحل اكتشاف سياسة الشبكة المشكلة الرئيسية اليوم مع هواتف الطرف الثالث التي تعمل مع محولات Cisco بالإضافة إلى هواتف Cisco التي تعمل مع محولات الطرف الثالث. وفي كل من هاتين الحالتين، تتسبب مشكلة العمل البيني في جعل عملية النشر إشكالية.

ويمكن تضمين سياسة الشبكة، في حزم LLDP الصادرة إلى جهاز نقطة نهاية الوسائط LLDP المرفق، في حالة تكوينها. يجب أن يرسل جهاز نقطة نهاية الوسائط حركة مرور البيانات الخاصة به كما هو محدد في سياسة الشبكة التي يتلقاها. على سبيل المثال، يمكن إنشاء سياسة لحركة مرور بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP) التي ترشد هاتف VoIP إلى:

- أرسلت حركة مرور صوت على VLAN 10 كحزمة بعلامات تمييز ومع 802.1p أولوية 5.

- إرسال حركة مرور الصوت باستخدام نقطة رمز الخدمات المميزة (DSCP) 46.

بشكل افتراضي، لا توجد سياسة شبكة مكونة على المُبدّل. فيما يلي إعدادات LLDP-MED العامة والواجهة:

الميزة

الإعداد الافتراضي

صوت سياسة الشبكة LLDP-MED

تلقائي

عدد مرات تكرار البدء السريع LLDP-MED

3

إمكانات بروتوكول LLDP-MED (الواجهة)

نعم

سياسة الشبكة LLDP-MED (الواجهة)

نعم (تلقائي)

موقع LLDP-MED (الواجهة)

لا

بروتوكول LLDP-MED PoE (الواجهة)

لا

إعلامات LLDP-MED (الواجهة)

معطل

مخزون LLDP-MED (الواجهة)

لا

هام: نظرا لأن LLDP معطل بشكل عام بشكل افتراضي، يجب تمكينه أولا قبل تكوين إعدادات LLDP-MED على المحول لديك. لتمكين خصائص LLDP العامة وتكوينها على المحول لديك، انقر هنا.

عرض إعدادات التكوين LLDP-MED على المحول

الخطوة 1. سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا كنت قد انتهيت من تكوين اسم مستخدم جديد أو كلمة مرور جديدة، فأدخِل بيانات الاعتماد بدلاً من ذلك.

ملاحظة: قد تختلف الأوامر حسب الطراز الدقيق للمحول لديك. في هذا المثال، يتم الوصول إلى المحول SG350X switch من خلال برنامج Telnet.

الخطوة 2. لعرض إعدادات التكوين الحالية للمنفذ أو المنافذ التي تريد تكوينها، أدخل ما يلي:

SG350X#show lldp med تشكيل [interface-id | مفصل]

الخيارات هي:

- interface-id - (إختياري) يحدد معرف المنفذ.

- تفصيلي - (إختياري) يعرض معلومات للمنافذ غير الموجودة بالإضافة إلى المنافذ الحالية.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم عرض إعدادات تكوين LLDP ل GE1/0/5. تم تعيين كافة إعدادات تكوين LLDP-MED للواجهة المحددة على القيم الافتراضية.

يجب عليك الآن عرض إعدادات LLDP-MED بنجاح على المحول لديك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

تعطيل LLDP-MED على منفذ ما

يمكنك تكوين الواجهة على عدم إرسال واستقبال الحزم LLDP-MED على الشبكة بشكل انتقائي. سيتيح لك تعطيل بروتوكول LLDP-MED على منفذ محدد إمكانية تكوين بروتوكول CDP للتحكم. وهذا مفيد إذا كان الجهاز المتصل على المنفذ هو محول Cisco أو هاتف Cisco.

الخطوة 1. في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، أدخل إلى سياق "التكوين العام" من خلال إدخال التالي:

SG350X#configure

الخطوة 2. دخلت القارن أن أنت تريد أن يشكل ب يدخل التالي:

SG350X(config)#interface [interface-id]

الخطوة 3. لتعطيل LLDP-MED على المنفذ المحدد، أدخل ما يلي:

SG350X(config)#lldp med disable

الخطوة 4. أدخل الأمر end للعودة إلى سياق "EXEC للامتياز":

يدخل خطوة 5. (إختياري) أن يدقق ال يشكل عملية إعداد، التالي:

يجب عليك الآن تعطيل LLDP-MED بنجاح على المنفذ المحدد على المحول الخاص بك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

تكوين إعدادات منفذ LLDP-MED

يتيح تكوين إعدادات LLDP-MED على منفذ ما تحديد قيم النوع-MED (TLVs) و/أو سياسات الشبكة التي سيتم تضمينها في إعلان LLDP-MED الصادر لكل واجهة. يتم إستخدام LLDP-MED TLVs لوصف أجزاء المعلومات الفردية التي تنقلها البروتوكولات.

الخطوة 1. في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، أدخل إلى سياق "التكوين العام" من خلال إدخال التالي:

SG350X#configure

الخطوة 2. دخلت القارن أن أنت تريد أن يشكل ب يدخل التالي:

ملاحظة: تأكد من أن الجهاز المتصل بهذا المنفذ يدعم بروتوكول LLDP، مثل هاتف Cisco أو هاتف جهة خارجية أو محول Cisco.

SG350X(config)#interface [interface-id]

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام الواجهة ge1/0/5.

الخطوة 3. لتحديد إعدادات LLDP-MED على المنفذ المحدد، أدخل ما يلي:

SG350X(config-if)#lldp med enable [tlv]

الخيارات هي:

- enable - تمكين LLDP-MED على المنفذ.

- tlv - يحدد TLV الذي يجب تضمينه. مواصفات TLV المتوفرة هي:

- network-policy - يحدد ما إذا كان TLV لنهج الشبكة يتم نقله أم لا.

- الموقع - يحدد ما إذا كان الموقع TLV يتم نقله أم لا.

- poe-pse - يحدد ما إذا كانت أجهزة توفير الطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE-PSE) يتم إرسالها أم لا.

- المخزون - يحدد ما إذا كان قد تم إرسال TLV للمخزون أم لا.

ملاحظة: يتم تمكين LLDP-MED بشكل افتراضي مع TLV الخاص بنهج الشبكة. يتم دائما تضمين إمكانات بروتوكول TLV في حالة تمكين بروتوكول LLDP-MED.

الخطوة 4. (إختياري) لإعادة إعدادات LLDP-MED الخاصة بالمنفذ، أدخل ما يلي:

SG350X(config-if)#nolldp med

الخطوة 5. لتحديد سياسة شبكة LLDP-MED على المنفذ، أدخل ما يلي:

SG350X(config)#lldp med network-policy [add | remove] رقم

الخيارات هي:

- إضافة رقم أو إزالته - إرفاق نهج الشبكة المحدد أو إزالته وفقا لذلك.

- number - يحدد الرقم التسلسلي لنهج الشبكة. المدى هو 1-32

ملاحظة: لكل منفذ، يمكنك إرفاق سياسة شبكة واحدة فقط لكل تطبيق مثل إرسال الإشارات الصوتية وما إلى ذلك. في هذا المثال، تتم إضافة سياسة الشبكة 1.

الخطوة 6. (إختياري) لإزالة جميع سياسات شبكة LLDP-MED من المنفذ، أدخل ما يلي:

SG350X(config-if)#nolldp med network-policy [number]

الخطوة 7. (إختياري) لتكوين إرسال إعلامات بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) الخاص ب LLDP-MED على منفذ محدد، أدخل ما يلي:

SG350X(config-if)#lldp med notifications topology-change [enable | disable]

الخيارات هي:

- enable - تمكين إرسال إعلامات تغيير المخطط LLDP-MED.

- disable - يعجز إرسال إعلامات تغيير المخطط LLDP-MED.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تمكين إعلامات SNMP. الإعداد الافتراضي معطل.

الخطوة 8. لتكوين معلومات الموقع ل LLDP-MED لمنفذ ما، أدخل ما يلي:

SG350X(config-if)#lldp موقع {{[تنسيق البيانات] | [بيانات العنوان المدني] | [بيانات e-elin]}}

الخيارات هي:

- تنسيق البيانات - يحدد بيانات الموقع كإحداثيات بتنسيق سداسي عشر. هذا يعطي الإحداثيات موقع مثل المعرف، العرض، الارتفاع، الطول، نوع الارتفاع وهكذا. يمكنك إدخال 16 زوجا من الأرقام السداسية العشرية في هذا الحقل.

- بيانات العنوان المدني - يحدد بيانات الموقع كعنوان مدني في تنسيق سداسي عشر. هذا يعطي الموقع عناوين مدنية مثل الإسم، الرمز البريدي، رقم المبنى، الوحدة، الأرضية، المعلم وهكذا. يمكنك إدخال من 6 إلى 160 زوج من الأرقام السداسية العشرية في هذا الحقل.

- بيانات ECS-Elin - يحدد بيانات الموقع كرقم تعريف موقع "خدمة طوارئ المكالمات" (ECS ELIN) بتنسيق سداسي عشر. يستخدم هذا لتحديد موقع جهاز الشبكة بواسطة معلومات ELIN الخاصة به. يمكنك إدخال من 10 إلى 25 زوج من الأرقام السداسية العشرية في هذا الحقل.

- البيانات - يحدد بيانات الموقع بالتنسيق المحدد في بيانات ANSI/TIA 1057: بيانات سداسية عشرية منقطة. كل بايت في سلسلة أحرف سداسية عشرية هو رقمان سداسيان. يتم فصل وحدات البايت حسب نقطة أو نقطتين.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام العنوان المدني 12AB34CD56EF و ecs-elin 12AB34CD56EF78AB90CD12EF.

الخطوة 9. أدخل الأمر end للعودة إلى سياق "EXEC للامتياز":

SG350X(config-if)#end

يدخل خطوة 10. (إختياري) أن يدقق ال يشكل عملية إعداد، التالي:

SG350X#show lldp med تشكيل [interface-id]

الخطوة 11. (اختياري) في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، احفظ الإعدادات التي تم تكوينها في ملف تكوين بدء التشغيل، من خلال إدخال ما يلي:

SG350X#copy running-config startup-config

خطوة 12. (إختياري) صحافة Y لموافقة أو ن ل ما من فوق ك لوحة مفاتيح ما إن ال overwrite مبرد [config]... يظهر رسالة حث.

يجب عليك الآن تكوين إعدادات LLDP-MED بنجاح على منفذ المحول الخاص بك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

للتعرف على المزيد حول بروتوكول LLDP وبروتوكول LLDP-MED وفهمه، انقر هنا.

شاهد مقطع فيديو يتعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض Tech Talks (المحادثات التقنية) الأخرى من Cisco