الهدف

يحمي بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) مجالات البث من الطبقة 2 من عواصف البث من خلال الإعداد الانتقائي للارتباطات إلى وضع الاستعداد لمنع حلقات التكرار. في وضع الاستعداد، تتوقف هذه الارتباطات مؤقتا عن نقل بيانات المستخدم. بعد تغيير المخطط، بحيث يصبح نقل البيانات ممكنا، يتم إعادة تنشيط الارتباطات تلقائيا.

تحدث حلقات تكرار الشبكة عند وجود مسارات بديلة بين البيئات المضيفة. وتتسبب هذه الحلقات في قيام محولات الطبقة 2 بإعادة توجيه حركة مرور البيانات عبر الشبكة بشكل لانهائي، مما يقلل من كفاءة الشبكة. يوفر بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) مسارا فريدا بين نقاط النهاية على شبكة. تقلل هذه المسارات من إمكانية حلقات التكرار الشبكية. يتم تكوين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) بشكل نموذجي عندما تكون هناك روابط متكررة إلى مضيف لمنع تكرار حلقة الشبكة.

يدعم الجهاز إصدارات بروتوكول الشجرة المتفرعة التالية:

- بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) التقليدي — يوفر مسارا واحدا بين أي محطتين طرفيتين، مما يساعد على تجنب حلقات التكرار والقضاء عليها.

- بروتوكول الشجرة المتفرعة (RSTP) السريع — يكتشف مخططات الشبكة لتوفير تقارب أسرع للشجرة المتفرعة. ويكون هذا أكثر فعالية عندما يكون مخطط الشبكة منظما بشكل طبيعي حسب الشجرة، وبالتالي قد يكون من الممكن حدوث تقارب أسرع. يتم تمكين RSTP بشكل افتراضي.

- بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) المتعددة — يستند بروتوكول الشجرة المتفرعة (MSTP) إلى بروتوكول الشجرة المتفرعة (RSTP). هو يكشف طبقة 2 أنشوطة، ويحاول أن يخفف هم ب يمنع الميناء متورط من يرسل حركة مرور. نظرا لوجود حلقات التكرار على أساس كل طبقة 2-domain، يمكن أن يحدث حالة عند حظر منفذ ما لمنع حلقة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP). ستتم إعادة توجيه حركة المرور إلى المنفذ الذي لم يتم حظره، ولن تتم إعادة توجيه حركة المرور إلى المنفذ الذي تم حظره. هذا ليس إستخداما فعالا للنطاق الترددي نظرا لأنه لن يكون المنفذ المحظور غير مستخدم دائما.

يقوم MSTP بحل هذه المشكلة بتمكين العديد من مثيلات STP، بحيث يمكن اكتشاف حلقات التكرار وتخفيفها بشكل منفصل في كل مثيل. وهذا يمكن حظر المنفذ لمثيل واحد أو أكثر من مثيلات بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) ولكن غير محظورة لمثيلات STP الأخرى. إذا كانت شبكات VLAN المختلفة مرتبطة بمثيلات STP المختلفة، فسيتم إعادة حركة مرور البيانات الخاصة بها استنادا إلى حالة منفذ STP لمثيلات MST المقترنة بها. ويؤدي ذلك إلى إستخدام عرض النطاق الترددي بشكل أفضل.

يهدف هذا مادة أن يبدي أنت كيف أن يشكل STP على مفتاح من خلال ال CLI.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.06 — SX300، SX500

- 2.2.8.04 — SX350، SG350X، SX550X

تكوين خصائص الشجرة المتفرعة

الخطوة 1. سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا كنت قد انتهيت من تكوين اسم مستخدم جديد أو كلمة مرور جديدة، فأدخِل بيانات الاعتماد بدلاً من ذلك.

ملاحظة: لمعرفة كيفية الوصول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) لمحول SMB من خلال SSH أو Telnet، انقر هنا.

ملاحظة: قد تختلف الأوامر حسب الطراز الدقيق للمحول لديك. في هذا المثال، يتم الوصول إلى المحول SG350X-48MP switch من خلال برنامج Telnet.

الخطوة 2. من وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، ادخل إلى وضع "التكوين العام" من خلال إدخال التالي:

الخطوة 3. لتمكين وظائف بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على المحول، أدخل ما يلي:

الخطوة 4. دخلت أن يشكل ال STP بروتوكول أن يركض على المفتاح، التالي:

الخيارات هي:

- بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) — بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) التقليدي يوفر مسارا واحدا بين أي نقطتي نهاية، مما يقلل من حلقات الشبكة ويمنعها.

- بروتوكول الشجرة المتفرعة (RSTP) — يكتشف بروتوكول الشجرة المتفرعة (RSTP) مخططات الشبكة لتوفير تقارب أسرع للشجرة المتفرعة. يكون هذا الخيار متاحا بشكل افتراضي.

- mst — يعتمد MSTP على RSTP. هو يكشف طبقة 2 أنشوطة، ويحاول أن يخفف هم ب يمنع الميناء متورط من يرسل حركة مرور.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام بروتوكول RSTP.

الخطوة 5. لتعيين طريقة تكلفة المسار الافتراضية، أدخل ما يلي:

الخيارات هي:

- long — يحدد قيمة تكاليف مسار المنفذ. المدى from one to 20000000.

- short — يحدد قيمة تكاليف مسار المنفذ. المدى from one to 65535.

الخطوة 6. لتكوين أولوية بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) للمحول، والتي يتم إستخدامها لتحديد الجسر الذي يتم تحديده كجسر رئيسي، أدخل ما يلي:

- priority-number — يحدد أولوية الجسر. المدى from 0 to 61440.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 32768.

يدخل خطوة 7. (إختياري) أن يشكل كيف كثيرا ما يبث المفتاح رسائل Hello إلى آخر أداة، التالي:

- ثوان — يحدد وقت Hello للشجرة المتفرعة بالثواني. المدى from 1 to 10 ثاني. القيمة الافتراضية هي 2 ثانية.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام وقت Hello الافتراضي وقدره 2 ثانية.

يدخل خطوة 8. (إختياري) أن يشكل ال STP الحد الأقصى لعمر، التالي:

- ثوان — يحدد الحد الأقصى لعمر جسر الشجرة المتفرعة بالثواني. المدى from ستة up to 40 ثاني. القيمة الافتراضية هي 20 ثانية.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام القيمة الافتراضية التي تبلغ 20 ثانية.

الخطوة 9. (إختياري) لتكوين وقت إعادة توجيه بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP)، وهو مقدار الوقت الذي يظل فيه المنفذ في حالات الاستماع والتعلم قبل إدخال حالة إعادة التوجيه، أدخل ما يلي:

- ثوان — يحدد وقت إعادة توجيه الشجرة المتفرعة بالثواني. المدى from4 up to 30 ثاني. القيمة الافتراضية هي 15 ثانية.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام القيمة الافتراضية التي تبلغ 15 ثانية.

يدخل خطوة 10. (إختياري) أن يمكن حماية إسترجاع STP، التالي:

ملاحظة: تمكين هذه الميزة يتحقق مما إذا كان المنفذ الجذري أو المنفذ الجذري البديل يستلم وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs). في هذا المثال، يتم تمكين واقي إسترجاع بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP).

الخطوة 11. أدخل الأمر exit للعودة إلى وضع "EXEC ذي الامتيازات":

يدخل خطوة 12. (إختياري) أن يعرض ال STP عملية إعداد على المفتاح، التالي:

ينقذ خطوة 13. (إختياري) في الذو امتياز EXEC أسلوب من المفتاح، ال يشكل عملية إعداد إلى الذو رأسمالمجازفة تشكيل مبرد ب يدخل التالي:

الخطوة 14. (اختياري) اضغط على Y للإجابة بـ "نعم" أو N للإجابة بـ "لا" على لوحة المفاتيح لديك بمجرد ظهور موجّه الأمر Overwrite file [startup-config].

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات STP بنجاح على المحول لديك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).